目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

案例

設定

方法1：更改VPN中的AD

透過功能模板進行配置

透過CLI進行配置

方法2：更改介面中的AD

透過功能模板進行配置

透過CLI進行配置

驗證

相關檔案。

簡介

本文檔介紹如何配置和驗證透過DHCP接收的預設路由的管理距離(AD)。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科軟體定義廣域網路(SD-WAN)

- 範本。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- SD-WAN控制器(20.9.4.1)

- 思科邊緣路由器(17.09.04)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

案例

在某些設定中，SD-WAN邊緣可能連線到多個傳輸埠，其中一個傳輸埠使用DHCP獲取其IP地址和預設網關，另一個傳輸埠使用靜態IP配置靜態路由或路由協定獲取預設路由。

由於管理距離(AD)不同，這會成為一個問題。DHCP獲知的預設路由的預設AD為254，而靜態路由為1，外部BGP路由為20。由於另一條路由具有更好的AD，因此DHCP路由未安裝在路由表中，而且不會跨該路徑建立控制。

可以透過為DHCP獲知的路由配置相同的AD來緩解這種情況。

設定

方法1：更改VPN中的AD

透過功能模板進行配置

導航到功能模板Cisco VPN > IPv4 Route > New IPv4 Route > Prefix 。 增加字首0.0.0.0/0

按一下Add a Next Hop >在Address欄位下指定DHCP。 將Distance欄位更改為所需的值。

輸入值並按一下onsave。

透過CLI進行配置

在配置模式下配置裝置中的預設路由。

cEdge# config-transaction

cEdge(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dhcp 20

cEdge(config)# commit

註：註：要透過CLI配置路由，路由不能附加模板。若要驗證此執行：show sdwan system status。

方法2：更改介面中的AD

透過功能模板進行配置

導航到Feature templates > Add Template > Cisco VPN Interface Ethernet > Basic Configuration > IPv4。按一下Dynamic > DHCP Distance

將DHCP Distance更改為所需的值。

點選儲存模板。

導航到功能模板Cisco VPN> IPv4路由>新IPv4路由>字首。增加字首0.0.0.0/0 。修改0.0.0.0/0 > Add a Next Hop的條目。在address欄位下指定DHCP。

透過CLI進行配置

要更改預設DHCP管理距離，請在介面配置中使用ip dhcp client default-router distance命令：

cEdge# config-transaction

cEdge(config)# interface GigabitEthernet1

cEdge(config-if)# ip dhcp client default-router distance 20

cEdge(config-if)# commit

注意：使用此方法，由於是在VPN介面乙太網功能模板中配置的，因此不需要更改預設路由上的AD。

要使配置生效，裝置需要執行新發現，或者當再次發生Discover-Offer-Request-Ack (DORA)循環時。

透過DHCP DORA獲取另一個IP的過程可以透過以下方法之一來強制。

1. 清除介面後，特定介面上的硬體邏輯將重置。

cEdge#clear interface GigabitEthernet1

2. 釋放DHCP租用。

命令會觸發指定介面上的DHCP租用立即終止。刪除IP地址且不再與介面關聯後，請執行renew dhcp GigabitEthernet1命令以促進DHCP租用的更新。

cEdge#release dhcp GigabitEthernet1

cEdge#renew dhcp GigabitEthernet1

注意：當Cisco VPN功能模板和Cisco VPN介面乙太網功能模板都設定了管理距離時，Cisco VPN功能模板上配置的首選項優先。

驗證

要驗證配置的DHCP AD是否正常工作，請執行提供的命令，並重點檢視IP路由的距離值。

cEdge#show ip route 0.0.0.0

Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet

Known via "static", distance 20, metric 0, candidate default path

Routing Descriptor Blocks:

* 192.168.32.1

Route metric is 0, traffic share count is 1

相關檔案。

- 組態管理距離。