目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹在vManage集群中修改「統計資訊配置>收集間隔」的過程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解活動資料中心(DC)中的vManage cluster 3節點和運行20.6.3代碼3節點vManage群集的災難恢復(DR)中的3個節點。

採用元件

本文檔中的資訊基於20.6.3版上的3節點vManage集群。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

啟用深度資料包檢測(DPI)後，必須將統計資訊收集計時器設定為30分鐘或更長。如果使用者配置的時間少於30分鐘，則需要配置30分鐘或更長時間。

設定

如果需要更改資料庫收集統計資訊配置，則需要重新載入vManage。如果是vManage群集，您需要執行以下步驟。

1. 確保DR vManage群集節點上的傳輸介面狀態為Down（關閉）。

2. 從Cisco vManage選單，導航至  Administration > Disaster Recovery  頁面並暫停vManage中任何一個Active群集上的DR。

3. 將Statistics收集間隔更改為30分鐘  Administration > Settings  頁面，位於活動群集中的vManage。它也會更改其他vManage上的計時器。在繼續下一步之前，請驗證相同內容。

4. 重新啟動活動群集中的所有三個vManagers以確認更改。三台vManagers啟動後（大約在30分鐘後）登入並驗證是否已執行更改以及群集連線是否已恢復。

5. 導航至  Administration > Disaster Recovery  頁面並再次恢復DR。

6. 等待根據複製間隔計時器進行下一次複製。

7. 複製後，DR群集中也存在相同的配置。在繼續下一步之前，請驗證相同內容。

8. 現在，您可以再次暫停DR並重新啟動備份群集vManagers ，也可以照原樣重新啟動它們。只需確保在DR vManagers重新啟動時它不處於複製過程中。

驗證

導航至  Administration Settings > Statistics Configuration  在vManage GUI中並驗證Statistics收集間隔。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。