目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

範圍

注意事項

問題：具有FQDN條目的DNS方案

案例 1.具有FQDN的DNS條目，解析有效

案例 2.具有FQDN的DNS條目，解析失敗

解決方案：使用靜態IP配置DNS條目

vEdge配置

控制器的配置

cEdge的配置

其他配置

以下示例適用於vedge、vManage、vBond和vSmart

以下示例適用於cedge

常見配置問題

相關資訊

簡介

本檔案介紹為軟體定義廣域網(SD-WAN)vBond控制器設定主機專案的程式。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科軟體定義廣域網路(SD-WAN)

- Cisco SD-WAN vBond控制器

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- vManage軟體20.6.3

- vBond軟體20.6.3

- vSmart軟體20.6.3

- Viptela Edge(vEdge)路由器軟體20.6.3

- Cisco Edge(cEdge)路由器軟體17.6.3

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

範圍

在域名伺服器(DNS)出現問題時（包括但不限於以下原因）配置vBond主機條目：

- 無法轉換完全限定的域名(FQDN)

- DNS連線

注意事項

本檔案假設：

- 網路的vBond、vManage和vSmart控制器處於正常運行狀態

- WAN SD-WAN邊緣路由器功能齊全

- 基本組態會套用至控制器

- 控制器和邊緣路由器之間具有連通性

如需控制器部署的相關資訊，請導覽至Cisco SD-WAN重疊網路啟動程式。

如果您對設計手冊感興趣，請訪問此連結SD-WAN設計。

問題：具有FQDN條目的DNS方案

案例 1.具有FQDN的DNS條目，解析有效

以下是使用FQDN的常見配置示例。

vedge# show running-config system vbond

system

vbond vbond.lab.sdwan

!

vedge# show running-config vpn 0 dns

vpn 0

dns 192.168.1.11 primary

!

這是DNS轉換工作時的預期結果。

vedge# nslookup vbond.lab.sdwan

nslookup in VPN 0:

Server:    192.168.1.11

Address 1: 192.168.1.11

Name:      vbond.lab.sdwan

Address 1: 192.168.2.1 vbond.lab.sdwan

Address 2: 192.168.2.2 vbond.lab.sdwan

vedge# ping vbond.lab.sdwan

Ping in VPN 0

PING vbond.lab (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from vbond.lab (192.168.2.1): icmp_seq=1 ttl=63 time=26.1 ms

案例 2.具有FQDN的DNS條目，解析失敗

此組態與之前的設定相同。

vedge# show running-config system vbond

system

vbond vbond.lab.sdwan

!

vedge# show running-config vpn 0 dns

vpn 0

dns 192.168.1.11 primary

!

這一次DNS解析失敗。

vedge#nslookup vbond.lab.sdwan

nslookup in VPN 0:

Server: 192.168.1.11

Address 1: 192.168.1.11

nslookup: can't resolve 'vbond.lab.sdwan'

vedge#

vedge# ping vpn 0 vbond.lab.sdwan

Ping in VPN 0

ping: vbond.lab.sdwan: Name or service not known

vedge#

解決方案：使用靜態IP配置DNS條目

vEdge配置

使用FQDN和vBond IP配置主機命令。

vedge# show running-config vpn 0 host

vpn 0

host vbond.lab.sdwan ip 192.168.2.1 192.168.2.2

!

vedge#

運行 nslookup  用於驗證目的。

vedge# nslookup vbond.lab.sdwan

nslookup in VPN 0:

Server: 192.168.1.11

Address 1: 192.168.1.11

Name: vbond.lab.sdwan

Address 1: 192.168.2.1 vbond.lab.sdwan

Address 2: 192.168.2.2 vbond.lab.sdwan

提示：如果vBond解析失敗，您可以從admin-tech分析vDebug檔案的日誌。

控制器的配置

配置與vEdge裝置的配置相同。

以下是vSmart的一個示例。

vsmart# show running-config system vbond

system

vbond vbond.lab.sdwan

!

vsmart# show running-config vpn 0 dns

vpn 0

dns 192.168.1.11 primary

!

vsmart# show running-config vpn 0 host

vpn 0

host vbond.lab.sdwan ip 192.168.2.1 192.168.2.2

!

vsmart#

cEdge的配置

這是cEdge路由器的配置。

cedge#show sdwan run system | include vbond

vbond vbond-list

cedge#

cedge#show sdwan run | include host

ip host vbond-list 192.168.2.1 192.168.2.2

cedge#

運行ICMP以進行驗證。

cedge#ping vbond-list

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.50.149, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 27/29/31 ms

cedge#

其他配置

將主要和輔助DNS伺服器設定為冗餘方法。如果一個伺服器發生故障，另一個伺服器會進行DNS解析。

以下示例適用於vedge、vManage、vBond和vSmart

VM# show running-config vpn 0 dns

vpn 0

dns 192.168.1.11 secondary

dns 192.168.1.12 primary

!

以下示例適用於cedge

cedge#show run | i name

ip name-server 192.168.30.32 192.168.48.89

cedge#

常見配置問題

- 控制器和WAN邊緣路由器之間的名稱解析不一致。

- vBond IP地址錯誤。

- 在vBonds中使用相同的IP地址。每個vBond必須配置其自己的IP地址作為  vBond local.

- 您可以在介面Gigabitethernet1和Gigabitethernet2上擁有控制連線，但是DNS伺服器只能通過Gigabitethernet1訪問，因此，控制連線失敗。

相關資訊

- vBond Orchestrator備援

- 收集管理技術

- 技術支援與文件 - Cisco Systems