目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

步驟 1.確認vSmarts是否處於具有穩定控制連線的CLI模式

步驟 2.建立CLI模板

步驟 3.將新CLI模板推送到vSmart

相關資訊

簡介

本文檔介紹一種為vSmarts建立CLI模板的簡單方法，因為需要為overlay推送集中策略。

必要條件

需求

這些主題的基本知識：

- SD-WAN通用解決方案概述

- vManage模板

- 集中式

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- vManage版本20.6.4

- vBond版本20.6.4

- vSmart版本20.6.4

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

啟用集中式策略後，可以看到錯誤消息Failed to activate policy vSmarts x.x.x.x not in vManage mode。

解決方案

步驟 1.確認vSmarts是否處於具有穩定控制連線的CLI模式

在此步驟中，您需要驗證vManage和vSmart之間的控制連線是否啟動且穩定。這是推入模板所必需的。

導覽至vManage > Monitor > Network > vSmart。

注意：從20.9版及更高版本導航到vManage > Monitor > Devices >Smart。

請注意從那時起的可達性和連通性。

步驟 2.建立CLI模板

在此步驟中，您需要將運行配置從vSmart載入到CLI模板。vManage有一個選項，可將配置自動載入到模板中。

導覽至vManage > Configuration > Templates >Create Template>CLI Template。

填寫所有必需的模板引數作為模板名稱和說明。

按一下Next從可訪問裝置載入運行配置，選擇所需裝置的配置。

vManage會自動將運行配置從裝置載入到CLI模板。

按一下Add以建立模板。

步驟 3.將新CLI模板推送到vSmart

在此步驟中，您需要將剛建立的模板推送到正確的vSmart。

導覽至vManage > Configuration > Templates > Template you shored > ... > 連線裝置。

選擇將模板推入到的裝置，然後將其推至右側。然後，按一下Attach。

在左側，按一下vSmart Serial Number檢視配置。

最後，按一下Configure Devices推送模板。

若要確認已推送模板，請導覽至vManage > Configuration > Devices > Controllers>vSmart。

此時，您可以啟用已配置的集中策略。

相關資訊

Cisco SD-WAN入門指南

Cisco SD-WAN策略配置指南，Cisco IOS XE版本17.x