目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景

升級

從vManage升級到Cisco ISR1100軟體

從CLI升級到Cisco ISR1100軟體Cisco IOS XE

驗證

vManage GUI

vManage CLI

疑難排解

簡介

本文檔介紹將SD-WAN ISR1100路由器從Viptela OS遷移到Cisco IOS® XE的過程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解思科軟體定義廣域網(SD-WAN)。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- vManage版本20.6.3

- vBond版本20.6.3

- vSmart版本20.6.3

- ISR1100-4GLTE版本20.4.1.2

軟體下載頁面提供用於遷移的軟體映像。

Cisco IOS XE:isr1100be.universalk9.<release>.SPA.bin

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景

本文檔的具體要求包括：

- Cisco vManage 20.4.1版或更高版本

- 思科整合多業務路由器(ISR)1100和ISR1100X版本20.4.1或更高版本

所列平台支援Viptela OS和Cisco IOS XE之間的遷移：

- Cisco ISR1100X-6G

- Cisco ISR1100X-4G

- Cisco ISR1100-6G

- Cisco ISR1100-4G

- Cisco ISR1100-4GLTE（Cisco ISR1100-4GLTENA和Cisco ISR1100-4GLTEGB）

升級

從vManage升級到Cisco ISR1100軟體

1.在Cisco vManage GUI中，選擇Maintenance > Software Repository > Add New Software > vManage，如下圖所示。

2.在彈出視窗中，按一下Browse，然後按一下Upload。

3.上傳開始後，請勿刷新Web瀏覽器，如下圖所示。

4.在「軟體資料檔案庫」部分，驗證是否已上傳映像，如下圖所示。

5.導覽至維護 > 軟體升級 > WAN Edge 部分。 選中Hostname覈取方塊以選擇裝置，然後按一下Upgrade。

6.按一下vManage單選按鈕。

7.在「Version」下拉式清單中選擇Cisco IOS XE映像。

8.選中Activate and Reboot覈取方塊和Confirm覈取方塊。

9.按一下Upgrade。

10.裝置開始升級過程並需要幾分鐘。您可以在「任務」檢視中驗證是否成功完成。

11.導覽至Configuration > Devices，然後點選WAN Edge List頁籤。

12.在顯示屏的右側，按一下(...)更多操作，然後選擇「Migrate Device」。

13.在「遷移裝置」對話方塊中，按一下是以確認遷移。

注意：升級後，裝置只有基本配置來建立與SD-WAN重疊的控制連線。您可以使用vManage新增其他配置。

從CLI升級到Cisco ISR1100軟體Cisco IOS XE

本節適用於Cisco ISR1100和ISR1100X版本20.4.1或更高版本。

1.在vEdge路由器上傳輸映像isr1100be.universalk9.<release>.SPA.bin。

Router# request software install http/ftp/directory  path (http://,ftp://,scp://,/)> reboot

2.重新啟動後，檢驗控制連線是否已建立。

3.確保升級已確認。

Router#request platform software sdwan software upgrade-confirm

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

vManage GUI

導覽至Administration > Maintenance > Software Upgrade。 在Current Version列中驗證版本。裝置顯示Cisco IOS XE OS。

vManage CLI

輸入命令 show romvar 驗證遷移在MIGRATION_STATUS上是否成功。

Router#show romvar

ROMMON variables:

PS1 = rommon ! >

CRYPTO_BI_THPUT = 10000

RET_2_RTS =

BOOT = bootflash:packages.conf,1;

DEVICE_MANAGED_MODE = controller

RANDOM_NUM = 342435660

BSI = 0

RET_2_RCALTS =

MIGRATION_STATUS = SUCCESS<<<<<<<<<<<

BIS_MODE = 2

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

驗證Cisco IOS XE中的日誌：

bootflash:migrationlogs

驗證vEdge中的日誌：

etc/Viptela/vedgemigration.cfg