目錄

簡介

背景資訊

Cisco SD-WAN軟體支援生命週期

目前版本概觀

CCO上的SD-WAN版本

版本20.12控制器組建

Cisco IOS XE SD-WAN 17.12

版本20.11控制器組建

Cisco IOS XE SD-WAN 17.11

版本20.10控制器組建

Cisco IOS XE SD-WAN 17.10

版本20.9控制器和vEdge Cloud、vEdge 5000、ISR1100系列、vEdge 2000裝置版本

Cisco IOS XE SD-WAN 17.9

版本20.8控制器和vEdge Cloud、vEdge 5000、ISR1100系列、vEdge 2000裝置版本

Cisco IOS XE SD-WAN 17.8

版本20.7控制器和vEdge Cloud、vEdge 5000、ISR1100系列、vEdge 2000裝置版本

Cisco IOS XE SD-WAN 17.7

版本20.6控制器和vEdge裝置版本

Cisco IOS XE SD-WAN 17.6

版本20.5控制器和vEdge裝置版本

Cisco IOS XE SD-WAN 17.5

版本20.4控制器和vEdge裝置版本

Cisco IOS XE SD-WAN 17.4

版本20.3控制器和vEdge裝置版本

Cisco IOS XE SD-WAN 17.3

版本20.1控制器和vEdge裝置版本

Cisco IOS XE SD-WAN 17.2

版本19.2控制器和vEdge裝置版本

Cisco IOS XE SD-WAN 16.12

版本18.4控制器和vEdge裝置版本

Cisco IOS XE SD-WAN 16.10

Cisco SD-WAN硬體相容性表

已解決和未解決缺陷清單

相關資訊

簡介

本文檔為客戶提供如何找到最適合用於Cisco SD-WAN控制器和邊緣路由器(包括vEdge和Cisco IOS® XE SD-WAN裝置)的SD-WAN軟體的指導。本文檔中的資訊並不是詳盡無遺的，其目的是作為客戶的一般指南，特別是在大規模部署/升級的情況下。除了這些建議之外，如果客戶需要運行某個版本才能使用較新的軟體功能或硬體，建議儘可能選擇擴展維護版本系列。

背景資訊

其中涵蓋以下軟體/元件：

- vManage

- 控制器（vBond、私有雲和公共雲中託管的vSmart）

- Viptela OS （適用於vEdge100、vEdge1000、vEdge2000、vEdge5000、vEdge-Cloud和ISR1100-4G/6G）

- Cisco IOS XE SD-WAN

思科會執行廣泛的內部測試，然後在發佈後評估軟體品質，以獲得一般可用性，然後再制定推薦版本。它包括根據版本、嚴重性或影響檢查已存檔或發現的任何新缺陷，以及一般現場反饋。每個新版本都會進行此評估。

Cisco SD-WAN軟體支援生命週期

每個Cisco SD-WAN軟體版本都分為標準維護版本或擴展維護版本。這適用於WAN Edge和控制器軟體。

標準維護版本-從首次客戶發貨(FCS)到計畫重建，可提供12個月的持續支援壽命。範例為Cisco IOS XE軟體版本16.9、16.11、17.2、17.4、17.5、17.7和17.8控制器/vEdge，範例為18.3、19.1、20.1、20.4、20.5、20.7和20.8

延長的維護版本-從FCS到計畫重建的持續支援壽命為36個月。範例為Cisco IOS XE軟體版本16.10、16.12、17.3、17.6和17.9控制器/vEdge，範例為18.4、19.2、20.3、20.6和20.9

版本18.4/16.10是第一個擴展維護SD-WAN版本。從版本19.2/16.12開始，後續的第三個版本將會是擴展維護版本（例如，19.2/16.12、17.3/20.3、17.6/20.6）

鑑於標準維護版本的支援壽命要短得多，而擴展維護版本的支援時間更長，並且計畫重建/漏洞修復更多，因此建議客戶儘可能使用擴展維護版本。

目前版本概觀

CCO上的SD-WAN版本

版本

控制器/vEdge5k、ISR 1100和vEdge雲

vEdge 100b、vEdge 100m、vEdge 1000、vEdge 2000路由器

Cisco IOS XE SD-WAN

在CCO上標籤的建議版本。

20.6.6、20.9.5.1

vManage：20.6.6、20.9.5.2

20.6.6

20.9.5.1*

17.6.6、17.9.5a

CCO上提供的其他版本。

20.12.1

20.11.1、20.11.1.1

20.10.1、20.10.1.1

20.9.1,20.9.2,20.9.3、20.9.3.1、20.9.4、20.9.5

20.8.1

20.7.2、20.7.1.1、20.7.1

20.6.5.4、20.6.5.2、20.6.5.1、20.6.5.2、20.6.5.5、20.6.5、20.6.4.1、20.6.3.1、20.6.3、20.6.3.2、20.6.2.2、20.6.2.1、20.6.2、20.6.1、20.6.1.2

20.5.1.2、20.5.1.1、20.5.1

20.4.2.2、20.4.2.1、20.4.2、20.4.1.2

20.3.8、20.3.7、20.3.6、20.3.5、20.3.4.2、20.3.4.1、20.3.4、20.3.3.1、20.3.3、20.3.2.1、20.3.2

20.1.2、20.1.12

19.2.4、19.2.31、19.2.3

18.4.5、18.4.6

20.9.3、20.9.3.1、20.9.4、20.9.5*

20.6.5.3、20.6.5.4、20.6.5.5、20.6.4.1、20.6.3.3、20.6.3.2、20.6.1.2 20.4.2.3

20.3.8,20.3.7.2,20.3.7.2

* 僅適用於vEdge-2000

17.12.2

17.11.1安

17.10.1安

17.9.3a、17.9.4a

17.8.1安

17.7.1安

17.6.3a、17.6.1、17.6.2、17.6.3、17.6.4

17.5.1安

17.4.1a、17.4.1b

17.3.8、17.3.7、17.3.6、17.3.5、17.3.4a、17.3.3、17.3.2、17.3.1a

17.2.2、17.2.1v、17.2.1r

16.12.5、16.12.4

16.10.6、16.10.5

延緩核發。

客戶將無法下載。

20.4.1,20.4.1.1

20.3.1

20.1.1、20.1.1.1

19.3.0

19.2.2、19.2.1、19.2.099、19.2.097、19.2.0

19.1.0

18.4.4、18.4.303、18.4.302、18.4.3、18.4.1、18.4.0

18.3.7、18.3.6、18.3.5、18.3.4、18.3.3.1、18.3.1、18.3.0

17.2.10、17.2.9、17.2.8、17.2.7、17.2.6、17.2.5、17.2.4

20.6.5.1、20.6.5、20.6.4、20.6.3.1、20.6.3、20.6.2、20.6.2、20.6.1

20.4.2.2、20.4.2.1、20.4.2、20.4.1.2、20.4.1、20.4.1.1

20.3.5、20.3.4.2、20.3.4.1、20.3.4、20.3.3.1、20.3.3、20.3.2.1、20.3.2、20.3.1

20.1.2、20.1.1、20.1.1.1、20.1.12

19.3.0

19.2.31、19.2.3、19.2.2、19.2.1、19.2.099、19.2.097、19.2.0

19.1.0

18.4.6、18.4.5、18.4.4、18.4.303、18.4.302、18.4.3、18.4.1、18.4.0

18.3.7、18.3.6、18.3.5、18.3.4、18.3.3.1、18.3.1、18.3.0

17.2.10、17.2.9、17.2.8、17.2.7、17.2.6、17.2.5、17.2.4

NA

NA

NA

16.12.3、16.12.2r、16.12.1e、16.12.1d、16.12.1b

16.11.1安

16.10.4、16.10.3、16.10.3a、16.10.3b、16.10.2、16.10.1

16.9.4、16.9.3、16.9.2、16.9.1

NA

版本20.12控制器組建

發行編號

版本支援的內容

20.12.1

20.12系列的第一個版本

20.12.2

20.12系列的第二個版本

20.12.3

第三版20.12系列

Cisco IOS XE SD-WAN 17.12

發行編號

版本支援的內容

17.12.1安

17.12系列的第一個版本

17.12.2

17.12版第二版。

17.12.3

17.12.train的第三個版本

版本20.11控制器組建

發行編號

版本支援的內容

20.11.1

20.11系列的第一個版本

20.11.1.1

臨時重建，修復CSCwf28118

20.11.1.2

僅針對vManage進行臨時重建，並修復CSCwf76218和CSCwf82344

Cisco IOS XE SD-WAN 17.11

發行編號

版本支援的內容

17.11.1安

17.11系列的第一個版本

版本20.10控制器組建

發行編號

版本支援的內容

20.10.1

20.10系列的第一個版本

20.10.1.1

臨時重建，修復CSCwf28118

20.10.1.2

僅針對vManage進行臨時重建，並修復CSCwf76218和CSCwf82344

Cisco IOS XE SD-WAN 17.10

發行編號

版本支援的內容

17.10.1安

17.10系列的第一個版本

版本20.9控制器和vEdge Cloud、vEdge 5000、ISR1100系列、vEdge 2000裝置版本

發行編號

版本支援的內容

20.9.1

20.9系列的首次發佈

20.9.2

第一次重建

20.9.3

第二次重建

20.9.3.1

臨時重建，修復CSCwf28118

20.9.3.2

僅針對vManage進行臨時重建，並修復CSCwf76218和CSCwf82344

20.9.4

第三次重建

20.9.4.1

僅針對vManage進行臨時重建，並修復

CSCwh22202

20.9.5

第四次重建

20.9.5.1

20.9.5軟體的臨時重建

20.9.5.2

僅針對vManage進行臨時重建，並修復

CSCwe51543

Cisco IOS XE SD-WAN 17.9

發行編號

版本支援的內容

17.9.1安

17.9系列的首次發佈

17.9.2安

第一次重建

17.9.3安

第二次重建

17.9.4安

第三次重建

17.9.5安

第四次重建

版本20.8控制器和vEdge Cloud、vEdge 5000、ISR1100系列、vEdge 2000裝置版本

發行編號

版本支援的內容

20.8.1

20.8系列的第一個版本

Cisco IOS XE SD-WAN 17.8

發行編號

版本支援的內容

17.8.1安

17.8系列的首次發佈

版本20.7控制器和vEdge Cloud、vEdge 5000、ISR1100系列、vEdge 2000裝置版本

發行編號

版本支援的內容

20.7.1

20.7系列的第一個版本

20.7.1.1

20.7.1的第一次臨時重建

20.7.2

20.7系列的第二個版本

Cisco IOS XE SD-WAN 17.7

發行編號

版本支援的內容

17.7.1安

17.7系列的首次發佈

版本20.6控制器和vEdge裝置版本

發行編號

版本支援的內容

20.6.1

20.6系列的第一個版本

20.6.1.2

臨時重建，修復CSCwf28118

20.6.2

20.6系列的第二個版本

20.6.2.1

20.6.2的第一個臨時重建（使用Log4Shell漏洞修復）

20.6.2.2

20.6.2的第二次臨時重建

20.6.3

20.6系列的第三版

20.6.3.2

臨時重建，修復CSCwf28118

20.6.3.4

僅針對vManage進行臨時重建，並修復CSCwf76218和CSCwf82344

20.6.4

20.6系列的第四個版本

20.6.4.1

臨時重建，修復CSCwf28118

20.6.5 (20.6.5.1 vmanage)

20.6系列的第五版

20.6.5.2

臨時重建，修復CSCwf28118

20.6.5.4

臨時重建，修復CSCwf34096

20.6.5.5

僅針對vManage進行臨時重建，並修復CSCwf76218和CSCwf82344

20.6.6

20.6系列的第六版

Cisco IOS XE SD-WAN 17.6

發行編號

版本支援的內容

17.6.1安

17.6系列的第一個版本

17.6.2

17.6系列的第二個版本

17.6.3安

17.6系列的第三版

17.6.4安

17.6系列的第四個版本

17.6.5安

17.6系列的第五版

17.6.6

17.6系列的第六版

版本20.5控制器和vEdge裝置版本

發行編號

版本支援的內容

20.5.1

20.5系列的第一個版本

20.5.1.1

20.5.1的第一個臨時重建（使用Log4Shell漏洞修復）

20.5.1.2

20.5.1的第二次臨時重建

Cisco IOS XE SD-WAN 17.5

發行編號

版本支援的內容

17.5.1安

17.5系列的第一個版本

版本20.4控制器和vEdge裝置版本

發行編號

版本支援的內容

20.4.1

20.4系列的第一個版本

20.4.1.1

20.4.1的第一次臨時重建

20.4.1.2

20.4.1的第二次臨時重建

20.4.2

20.4系列的第二個版本

20.4.2.1

20.4.2的第一個臨時重建（使用Log4Shell漏洞修復）

20.4.2.2

20.4.2的第二次臨時重建

20.4.2.3

臨時重建，修復CSCwf28118

Cisco IOS XE SD-WAN 17.4

發行編號

版本支援的內容

17.4.1安

17.4系列的第一個版本

17.4.1節

17.4系列的第二個版本

版本20.3控制器和vEdge裝置版本

發行編號

版本支援的內容

20.3.1

20.3系列的第一個版本

20.3.2

20.3系列的第二個版本

20.3.2.1

20.3系列的臨時版本版本

20.3.3

20.3系列的第三版

20.3.3.1

20.3.3的第一個臨時重建

20.3.4

20.3系列的第四版

20.3.4.1

20.3.4的第一個臨時重建（使用Log4Shell漏洞修復）

20.3.4.2

第二次臨時重建20.3.4

20.3.5

20.3系列的Fish版本

20.3.6

20.3系列的第六版

20.3.7

20.3系列的第七版

20.3.7.1

臨時重建，修復CSCwf28118

20.3.8

20.3系列的第八版

Cisco IOS XE SD-WAN 17.3

發行編號

版本支援的內容

17.3.1安

17.3系列的第一個版本

17.3.2

17.3系列的第二個版本

17.3.3

17.3系列的第三版

17.3.4安

17.3系列的第四版

17.3.5

17.3系列的Fish版本

17.3.6

17.3系列的第六版

17.3.7

17.3系列的第七版

17.3.8

17.3系列的第八版

20.3.2/17.3.2是第一個支援Cat 83xx/85xx平台的版本。

版本20.1控制器和vEdge裝置版本

發行編號

版本支援的內容

20.1.1

20.1系列的第一個版本

20.1.1.1

僅針對vManage重建

20.1.12

20.1.2之前的臨時重建（實際上應改為20.1.1.2）

20.1.2

20.1系列的第二個版本

Cisco IOS XE SD-WAN 17.2

發行編號

版本支援的內容

17.2.1r

17.2系列的第一個版本

17.2.1伏

臨時重建

17.2.2

17.2系列的第二個版本

版本19.2控制器和vEdge裝置版本

發行編號

版本支援的內容

19.2.099

19.2系列的第一個版本

19.2.1

19.2系列的強化版本

19.2.2

強化版本中的第2次重建

19.2.3

強化版本中的第3次重建

19.2.31

包含重要錯誤修正程式的臨時版本

19.2.4

強化版本中的第4次重建

Cisco IOS XE SD-WAN 16.12

發行編號

版本支援的內容

16.12.1天

16.12.x系列的第一個版本

16.12.2r

16.12.x系列的強化版本

16.12.3

強化版本中的第2次重建

16.12.4

強化版本中的第3次重建。

16.12.5

強化版本中的第4次重建

版本18.4控制器和vEdge裝置版本

發行編號

版本支援的內容

18.4.1

18.4.x系列的第一個版本

18.4.2

第2次重建

18.4.3

第3次重建

18.4.4

第4次重建

18.4.5

第5次重建和強化版本

18.4.6

第6次重建

Cisco IOS XE SD-WAN 16.10

發行編號

版本支援的內容

16.10.1

16.10系列的第一個版本

16.10.2

第2次重建

16.10.3

第3次重建

16.10.4

第4次重建

16.10.5

第5次重建

16.10.6

第6次重建

Cisco SD-WAN硬體相容性表

有關Cisco SD-WAN硬體相容性表的最新資訊已整合到發行說明中。請參閱「相關資訊」部分中的「發行說明」連結。

已解決和未解決缺陷清單

已解決和未解決缺陷清單與「版本說明」整合。請參閱「相關資訊」部分中的「發行說明」連結。

相關資訊

- 版本資訊

- Cisco SD-WAN -版本和相容性

- Cisco SD-WAN

- Cisco SD-WAN配置指南

- Cisco SD-WAN -版本和相容性

- 生命週期終止和銷售終止通知

- 技術支援與文件 - Cisco Systems