目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

驗證步驟- XR路由器

組態檢查

Linux網路

物理介面和子介面配置

PON控制器配置

驗證

JSON檔案

連線檢查

容器狀態

日期和時間

追蹤訊息

驗證步驟- Linux VM

驗證

status.sh命令檔

Netplan

IP連線能力

MongoDB配置檔案

系統層級記錄位置

參考文檔

簡介

本檔案介紹在虛擬機器器(VM)和XR路由器上驗證Cisco路由PON （被動光纖網路）解決方案。

必要條件

需求

思科建議瞭解以下主題。

- Cisco IOS® XR軟體

- Linux

- 虛擬機器器環境

採用元件

本檔案中的資訊是根據列出的軟體和硬體版本：

- NCS-540-28Z4C-SYS-A XR路由器

- 思科IOS® XR軟體24.1.2

- 路由PON版本24.1.2

- Ubuntu版本20.04.06 LTS

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

驗證步驟- XR路由器

組態檢查

Linux網路

確保用於連線的VRF（虛擬路由和轉發）反映在linux網路配置中。在本示例中，已配置VRF Mgmt-intf。此外，請確保為正確的上行鏈路介面設定了source-hint default-route。所列示例中的連線使用介面MgmtEth0/RP0/CPU0/0。

組態範例:

linux networking

vrf Mgmt-intf

address-family ipv4

default-route software-forwarding

source-hint default-route interface MgmtEth0/RP0/CPU0/0

物理介面和子介面配置

確保插入OLT（光線路終端）插頭的介面正確且配置中並未關閉。此外，確認子介面使用dot1q標籤4090並應用於關聯的物理介面。

組態範例:

interface TenGigE0/0/0/0

description PON OLT

!

interface TenGigE0/0/0/0.4090

encapsulation dot1q 4090

命令驗證：

RP/0/RP0/CPU0:F340.16.19.N540-1#show ip interface brief

Tue Jul 16 15:08:28.786 UTC

Interface            IP-Address  Status Protocol Vrf-Name

TenGigE0/0/0/0       unassigned  Up     Up       default

TenGigE0/0/0/0.4090  unassigned  Up     Up       default

RP/0/RP0/CPU0:F340.16.19.N540-1#show interface TenGigE0/0/0/0.4090

Wed Jul 17 13:17:07.754 UTC

TenGigE0/0/0/0.4090 is up, line protocol is up

Interface state transitions: 5

Hardware is VLAN sub-interface(s), address is c47e.e0b3.9b04

Internet address is Unknown

MTU 1518 bytes, BW 10000000 Kbit (Max: 10000000 Kbit)

reliability 255/255, txload 0/255, rxload 0/255

Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, VLAN Id 4090, loopback not set

確保在全局配置中啟用LLDP。

RP/0/RP0/CPU0:F340.16.19.N540-1#show run | include lldp

Thu Jul 18 20:16:12.073 UTC

lldp

PON控制器配置

確保已安裝xr-pon-ctrl RPM且處於活動狀態。如果不是，請確認NCS540l-iosxr-optional-RPMs-24.2.11.tar存在於硬碟上（在Linux shell中，路徑為/misc/disk1/），並且正確引用包含匹配RPM的軟體的local-repo。

註：有關全系統的RPM的安裝和管理資訊，請參閱以下連結：Cisco NCS 540系列路由器IOS XR 24.1.x、24.2.x版的系統設定和軟體安裝指南

範例：

RP/0/RP0/CPU0:F340.16.19.N540-2#show install active summary | include xr-pon

Tue Jul 16 14:59:16.082 UTC

xr-pon-ctlr 24.1.2v1.0.0-1

install

repository local-repo

url file:///harddisk:/optional-RPMs-2412

確保PON控制器配置了正確關聯的檔案、檔案路徑和VRF。

範例：

pon-ctlr

cfg-file harddisk:/PonCntlInit.json vrf Mgmt-intf

驗證

JSON檔案

註：PonCntlInit.json檔案示例隨附於VM上路由PON Manager軟體的安裝中。

注意：如果只安裝一個PON Manager虛擬機器，則MongoDB IP和虛擬機器IP是相同的。

注意：列出的示例不使用TLS。如果您使用的是TLS，請確保為您的安裝正確設定了使用者名稱和口令。

確保host：部分設定了MongoDB的IP，以便與PON控制器所連線的裝置匹配。此外，確認配置的埠與VM中mongod.conf檔案的埠匹配。

範例：

{

"CNTL": {

"Auth": false,

"CFG Version": "R4.0.0",

"DHCPv4": true, <- DHCP set to true for CPE devices, Default is false.

"DHCPv6": true, <- DHCP set to true for CPE devices, Default is false.

"PPPoE": false,

"UMT interface": "tibitvirt",

"Maximum CPEs Allowed": 0,

"Maximum CPE Time": 0

},

"DEBUG": {},

"JSON": {

"databaseDir": "/opt/tibit/poncntl/database/",

"defaultDir": "/opt/tibit/poncntl/database/"

},

"Local Copy": {

"CNTL-STATE": false,

"OLT-STATE": false,

"ONU-STATE": false

},

"Logging": {

"Directory": "/var/log/tibit",

"FileCount": 3,

"FileSize": 10240000,

"Tracebacks": false,

"Timestamp": false,

"Facility" : "user"

},

"MongoDB": {

"auth_db": "tibit_users",

"auth_enable": false,

"ca_cert_path": "/etc/cisco/ca.pem",

"compression": false,

"write_concern": "default",

"host": "10.122.140.232", <- MongoDB IP

"name": "tibit_pon_controller",

"password": "", <- Left Empty - Not using TLS

"port": "27017", <- MongoDB TCP Port

"tls_enable": false, <- Set to False to leave TLS disabled

"username": "", <- Left Empty - Not using TLS

"dns_srv": false,

"db_uri": "",

"replica_set_enable": false,

"validate_cfg": true

},

"databaseType": "MongoDB",

"interface": "veth_pon_glb"

}

連線檢查

從XR路由器，對MongoDB/VM託管路由PON管理器執行ping操作。如果您使用的是VRF，請從VRF獲取源。

範例：

RP/0/RP0/CPU0:F340.16.19.N540-1#ping vrf Mgmt-intf 10.122.140.232

Tue Jul 16 15:09:52.780 UTC

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.122.140.232 timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/3 ms

RP/0/RP0/CPU0:F340.16.19.N540-1#

容器狀態

PON控制器在XR路由器的塢站容器上運行。透過登入到XR路由器中的linux shell來檢查容器的狀態，然後運行命令docker ps。這會顯示目前使用中的容器（若有的話）。

範例：

RP/0/RP0/CPU0:F340.16.19.N540-1#run

Tue Jul 16 15:14:26.059 UTC

[node0_RP0_CPU0:~]$docker ps

CONTAINER ID   IMAGE                   COMMAND                CREATED    STATUS PORTS   NAMES

2e700f202ee3   tibit-poncntl.xr:R4.0.0 "/usr/bin/supervisor…" 3 days ago Up     3 days  pon_ctlr

如果docker容器未運行，請檢查JSON檔案的內容和檔案結構。檢查docker容器的日誌中是否有任何活動錯誤。日誌示例顯示一個ONU向控制器註冊。這也會列印容器與OLT相關的任何檔案層級錯誤。此外，可以透過運行簡單的show logging來檢查錯誤消息來獲得指導。

注意：的用法—follow顯示docker中的最新日誌內容。

範例：

[node0_RP0_CPU0:~]$docker logs pon_ctlr

2024-07-16 15:05:11.630 PonCntl System Status

{

"e0:9b:27:36:aa:76": {

"OLT State": "Primary",

"ONU Active Count": 1,

"ONUs": {

"CIGG2410503f": "Registered"

日期和時間

確保XR路由器和託管路由PON管理器的VM上的時間和日期匹配。如果可能，請使用相同的NTP伺服器以獲得最佳準確性。

注意：VM和XR路由器之間的NTP不同步直接影響路由PON管理器中的OLT可見性。

範例：

RP/0/RP0/CPU0:F340.16.19.N540-1#show clock

Tue Jul 16 15:25:03.781 UTC

15:25:03.827 UTC Tue Jul 16 2024

組態範例:

ntp

server vrf Mgmt-intf 172.18.108.14 source MgmtEth0/RP0/CPU0/0

server vrf Mgmt-intf 172.18.108.15 prefer source MgmtEth0/RP0/CPU0/0

追蹤訊息

PON進程透過ltrace生成附加的日誌記錄。檢查這些日誌，查詢與此進程相關的任何錯誤。

範例：

RP/0/RP0/CPU0:F340.16.19.N540-1#show pon-ctlr ltrace all reverse location all

Wed Jul 17 13:25:43.747 UTC

670 wrapping entries (4224 possible, 896 allocated, 0 filtered, 670 total)

Jul 10 19:17:55.066 pon_ctlr/event 0/RP0/CPU0 t6986 pon_ctlr_config_sysdb.c:117:Successfully connected to sysdb

Jul 10 19:17:55.039 pon_ctlr/event 0/RP0/CPU0 t6986 pon_ctlr_main.c:372:Succeessfully registered with install manager

Jul 10 19:17:55.006 pon_ctlr/event 0/RP0/CPU0 t7082 pon_ctlr_utls.c:353:IP LINK: ip link delete veth_pon_xrns

驗證步驟- Linux VM

驗證

status.sh命令檔

在Routed PON Manager安裝目錄中，有一個shell指令碼(status.sh)顯示每個關聯進程的當前狀態。以提升的許可權執行此命令檔，以確認列出的各項服務都已啟動並執行。如果其中一個服務未執行，請先檢查執行安裝時執行的安裝指令碼，並確保根據安裝指南設定適當的引數。

註：Cisco Routed PON Manager安裝指南位於以下連結：Cisco Routed PON Manager安裝指南

mongod.service

apache2.service

netconf.service

netopeer2-server.service

範例：

rpon@rpon-mgr:~/PON_MANAGER_SIGNED_CCO/R4.0.0-Cisco-UB2004-sign/R4.0.0-Cisco-UB2004$ sudo ./status.sh

[sudo] password for rpon:

MCMS Component Versions:

PON Manager: R4.0.0

PON NETCONF: R4.0.0

PON Controller: Not Installed

● mongod.service - MongoDB Database Server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mongod.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Thu 2024-06-27 08:46:25 EDT; 2 weeks 5 days ago

Main PID: 52484 (mongod)

Memory: 1.5G

CGroup: /system.slice/mongod.service

└─52484 /usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf

● apache2.service - The Apache HTTP Server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Fri 2024-07-12 06:33:30 EDT; 4 days ago

Process: 103015 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)

Main PID: 96525 (apache2)

Tasks: 123 (limit: 9403)

Memory: 27.0M

CGroup: /system.slice/apache2.service

├─ 96525 /usr/sbin/apache2 -k start

├─103029 /usr/sbin/apache2 -k start

├─103030 /usr/sbin/apache2 -k start

└─103031 /usr/sbin/apache2 -k start

● tibit-netconf.service - Tibit Communications, Inc. NetCONF Server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/tibit-netconf.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Thu 2024-06-27 08:47:44 EDT; 2 weeks 5 days ago

Main PID: 60768 (tibit-netconf)

Tasks: 17 (limit: 9403)

Memory: 60.7M

CGroup: /system.slice/tibit-netconf.service

├─60768 /opt/tibit/netconf/bin/tibit-netconf

└─60786 /opt/tibit/netconf/bin/tibit-netconf

● tibit-netopeer2-server.service - Tibit Communications, Inc. Netopeer2 Server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/tibit-netopeer2-server.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Thu 2024-06-27 08:47:44 EDT; 2 weeks 5 days ago

Main PID: 60772 (netopeer2-serve)

Tasks: 7 (limit: 9403)

Memory: 6.0M

CGroup: /system.slice/tibit-netopeer2-server.service

└─60772 /opt/tibit/netconf/bin/netopeer2-server -v 1 -t 55

Netplan

驗證Netplan並確保IP資訊有效、VM網路介面名稱正確、建立和分配了VLAN id 4090，並且它使用有效的Netplan YAML樹結構。

注意： netplan YAML檔案位於/etc/netplan/中。

範例：

rpon@rpon-mgr:~/PON_MANAGER_SIGNED_CCO/R4.0.0-Cisco-UB2004-sign/R4.0.0-Cisco-UB2004$ cat /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml

network:

version: 2

Renderer: Network Manager

ethernets:

ens192: <- VM Network Adapter

dhcp4: no <- No DHCP as the IP is set statically

dhcp6: no

addresses: [10.122.140.232/28] <- IP of the VM Network adapter

gateway4: 10.122.140.225 <- GW of the IP Network

nameservers:

addresses: [172.18.108.43,172.18.108.34] <- Network DNS

vlans:

vlan.4090:

id: 4090

link: ens192 <- VM Network adapter

dhcp4: no

dhcp6: no

驗證VM的IP配置，以及配置的網路介面卡是否與netplan YAML檔案中列出的相匹配。

注意：sudo netplan —debug apply的使用在應用之前測試netplan時很有用。

範例：

rpon@rpon-mgr:~$ ifconfig

ens192: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500

inet 10.122.140.232 netmask 255.255.255.240 broadcast 10.122.140.239

inet6 fe80::df4d:8d4d:4836:82aa prefixlen 64 scopeid 0x20<link>

ether 00:50:56:84:3f:8f txqueuelen 1000 (Ethernet)

RX packets 68933231 bytes 21671670389 (21.6 GB)

RX errors 0 dropped 129 overruns 0 frame 0

TX packets 36820200 bytes 71545432788 (71.5 GB)

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

-- snipped for brevity --

vlan.4090: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500

inet6 fe80::250:56ff:fe84:3f8f prefixlen 64 scopeid 0x20<link>

ether 00:50:56:84:3f:8f txqueuelen 1000 (Ethernet)

RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)

RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

TX packets 1044 bytes 140547 (140.5 KB)

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

IP連線能力

透過ping驗證與託管PON控制器的XR路由器的IP連線。

範例：

rpon@rpon-mgr:~/PON_MANAGER_SIGNED_CCO/R4.0.0-Cisco-UB2004-sign/R4.0.0-Cisco-UB2004$ ping 10.122.140.226

PING 10.122.140.226 (10.122.140.226) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 10.122.140.226: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.01 ms

64 bytes from 10.122.140.226: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.03 ms

64 bytes from 10.122.140.226: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.13 ms

^C

--- 10.122.140.226 ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms

rtt min/avg/max/mdev = 1.009/1.054/1.128/0.052 ms

驗證MongoDB TCP埠27017是否已打開。如果為MongoDB使用非標準埠，請透過netstat -tunl驗證該埠是否打開/偵聽。

註：標準MongoDB TCP埠為27017。

注意：步驟4中列出的配置檔案還設定了MongoDB要使用的TCP埠配置。

範例：

rpon@rpon-mgr:~/PON_MANAGER_SIGNED_CCO/R4.0.0-Cisco-UB2004-sign/R4.0.0-Cisco-UB2004$ netstat -tunl

Active Internet connections (only servers)

Proto Recv-Q Send-Q  Local Address        Foreign Address State

tcp   0      0       127.0.0.53:53        0.0.0.0:*       LISTEN

tcp   0      0       127.0.0.1:27017      0.0.0.0:*       LISTEN

tcp   0      0       10.122.140.232:27017 0.0.0.0:*       LISTEN

MongoDB配置檔案

驗證mongod.conf檔案是否準確，以及bindIP：下是否具有正確的IP。

注意：MongoDB配置檔案位於/etc/mongod.conf

範例：

rpon@rpon-mgr:~/PON_MANAGER_SIGNED_CCO/R4.0.0-Cisco-UB2004-sign/R4.0.0-Cisco-UB2004$ cat /etc/mongod.conf

# mongod.conf

storage:

dbPath: /var/lib/mongodb

journal:

enabled: true

systemLog:

destination: file

logAppend: true

path: /var/log/mongodb/mongod.log

logRotate: reopen

# network interfaces

net:

port: 27017

bindIp: 127.0.0.1,10.122.140.232

processManagement:

pidFilePath: /var/run/mongodb/mongod.pid

timeZoneInfo: /usr/share/zoneinfo

replication:

replSetName: "rs0"

-- snipped for brevity --

系統層級記錄位置

每個服務的系統級日誌在linux中管理。這些日誌儲存在/var/log目錄中，特別是這些樹下。

MongoDB日誌：/var/log/mongod/mongod.log

Apache日誌：/var/log/apache2/<filename>.log

虛擬機器系統日誌： /var/log/syslog

參考文檔

- 思科支援和下載頁面

- Cisco路由PON解決方案頁面

- Cisco路由PON安裝指南

- Cisco路由PON部署指南

- Cisco路由PON、Cisco IOS XR 24.1.1和24.1.2版發行版本註釋