目錄

用於高度感測器的零星次要警報

ICSeverity

影響

說明

系統日誌消息

產品系列

Regex

建議

指令

用於高度感測器的零星次要警報

ICSeverity

5 — 通知

影響

自我恢復，無服務影響。

說明

裝置可能會間歇性地報告輕微的「ALTITUDE Sensor: Invalid sensor read error（ALTITUDE感測器：感測器讀取錯誤無效）」。這不是由於硬體故障，並且在您的問題匹配時不需要更換：系統日誌中顯示較小的環境警報和顯示警報；而在路由器上，警報琥珀色LED指示燈在這些次要錯誤期間會閃爍。感測器測量用於計算高度值的空氣壓力，如果讀取的高度小於–60米，則高度值的軟體閾值發出警報。高度感測器具有+/- 200米的容差，滿足風扇演算法的系統要求，但意味著在–60至140米附近的低高度路由器安裝上可能會發生高度警報，因為感測器具有寬的容差，所以在–60米以下可以讀取高度警報。在思科錯誤ID CSCwe74645的版本說明下，可以檢視NCS540產品系列中受影響的PID清單。

系統日誌消息

PKT_INFRA-FM-4-FAULT_MINOR

MessageSample

2022 Dec 16 17:51:17.866 <<ipaddress>> %PKT_INFRA-FM-4-FAULT_MINOR : ALARM_MINOR :Invalid sensor read error :DECLARE :0/RP0/CPU0:

MB-ALTITUDE Sensor has raised an alarm for Invalid Sensor read error THIS IS A SAMPLE MESSAGE

產品系列

思科網路聚合系統540系列路由器

Regex

不適用

建議

要驗證此問題，請先檢視  show environment altitude .警報設定後，高度值為 — 32768。您可以看到問題在集合（宣告）和clear之間跳動。在此情況下可以忽略此錯誤。

指令

#show platform

#show install active summary

#show logging 500

#show alarms brief

#show environment altitude

#show environment