目錄

簡介

必要條件

需求

相容路由器

採用元件

背景資訊

硬體安裝

P-5GS6-GL模組的前面板

P-5GS6-R16SA-GL模組的前面板

P-5GS6-GL模組的一般資訊

P-5GS6-R16SA-GL模組的一般資訊

模組上的LED狀態指示

安裝SIM卡

安裝5G天線

啟動P-5GS6-GL模組

軟體安裝

通過控制檯和SSH訪問P-5GS6-GL

檢查硬體資訊

檢查會話連線

檢查無線電資訊

頻段選擇

檢查並配置蜂窩網介面

檢查並配置蜂窩接入點名稱(APN)

檢查並配置P-5GS6-GL5GS6SGLGL

配置主SIM卡和故障轉移

配置自動SIM

簡介

本文檔介紹思科可插拔介面模組P-5GS6-GL和P-5GS6-R16SA-GL的初始配置和安裝過程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題的基本知識：

- 5G蜂窩網路基礎知識

- Cisco IOS® XE

相容路由器

兩個模組均支援路由器系列：

- C8200

- C8300

- ISR 1K

採用元件

- ISR 1821(v. 17.9.4)

- P-5GS6-GL(v. M0H.020202)

- P-5GS6-R16SA-GL(v. M0H.020202)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

任何複雜的配置過程均超出本出版物的範圍，因為本文檔提供安裝、配置相容性和檢查功能。這些模組是即插即用裝置，但提供的資訊易於使用。以下是所有已發佈的P-5GS6-GL和P-5GS6-R16SA-GL文檔的超連結。

硬體安裝

P-5GS6-GL模組的前面板

下圖顯示P-5GS6-GL模組的I/0面板：

P-5GS6-R16SA-GL模組的前面板

下圖顯示P-5GS6-R16SA-GL模組的I/0面板：

P-5GS6-GL模組的一般資訊

本模組：

- 支援雙MICROS SIM插槽，帶有韌體版本030202支援的主GPS天。

- 是SMA天線支援。

- 作為NSA（非獨立）裝置工作。這意味著5G頻段位於資料平面上，LTE位於控制平面上。因此，NSA裝置需要將流量從4G頻段聚合到5G頻段時需要從P-5GS6-GL傳入和傳出。

- 支援帶4G LTE Advanced Pro系統的LTE。

- 支援路由器C8300 IOS版本17.3.2及更高版本。

- 支援路由器C8200 IOS版本17.5.1及更高版本。

- 數據機為Telit FN980。

P-5GS6-R16SA-GL模組的一般資訊

本模組：

- 支援雙MICROS SIM插槽，帶有韌體版本030202支援的主GPS天。

- 作為SA（獨立）工作；這實際上允許5G頻段進入資料平面和控制平面。這樣在使用過程中會立即聚合5G連線。

- 是SMA天線支援。

- 支援帶4G LTE Advanced Pro系統的LTE。

- 支援所有相容的路由器IOS-XE版本17.12.1及更高版本。

- 數據機為Sierra Wireless EM9293。

模組上的LED狀態指示

LED

顏色

功能

ZT

綠色，黃色

綠色:模組已開啟

黃色：模組電源無法正常工作

SIM0

綠色，黃色

黃色：SIM0已安裝但未啟用

綠色:SIM0已安裝並處於活動狀態

綠色快閃記憶體：LTE資料活動

SIM1

綠色，黃色

黃色：SIM1已安裝但未啟用

綠色:SIM1已安裝並處於活動狀態

綠色快閃記憶體：LTE資料活動

GPS

綠色，黃色

黃色：定義的軟體

綠色:已配置GPS

綠色快閃記憶體：GPS獲取

服務

綠、黃、藍

黃色：3G

綠色:4G

藍色：5G

安裝SIM卡

PIM在SIM插槽上有一個封殼蓋。它有一個蓋子，通過菲利普斯螺釘固定在一起。SIM卡的大小僅與MICRO SIM(高度：15毫米，寬度：12毫米，厚度：0.76毫米)。

小心卸下螺釘，露出此處所示的SIM插槽：

安裝5G天線

必須將5G天線安裝到PIM上。唯一支援的室內5G天線是5G-ANTM-SMA-D(多頻段旋轉安裝偶極天線)。

要插入天線，請執行以下操作：

1. 確保模組沒有電源。

2. 取下天線的SMA凸式聯結器端。

3. 將接頭擰入模組上的凹式接頭，直到適度擰緊。

附註：5G-ANTM-SMA-D用於室內使用。天線設計為連線到裝置上的專用天線埠。安裝天線無需特殊工具。

警告：請遵循5G-ANTM-SMA-D安裝指南，遵循安全防範措施和協定，在避雷活動中執行操作。

啟動P-5GS6-GL模組

將模組插入路由器。它可插入路由器中的PCIE插槽，為模組供電。確認插入後，請務必擰緊螺釘。

C8200:

C8300-1N1S和C8300-2N2S:

ISR1101和ISR1121/1161:

軟體安裝

通過控制檯和SSH訪問P-5GS6-GL

此步驟需要可從終端模擬器軟體(PUTTY/SecureCRT)通過控制檯或SSH會話訪問的路由器。

檢查硬體資訊

ISR1821# show cellular 0/X/0 hardware

Hardware Information

====================

Modem Firmware Version = M0H.020202

Host Firmware Version = A0H.000292

Device Model ID = FN980

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = XXXXXXXXXXXXXXX

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = XXXXXXXXXXXXXXX

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mobile Subscriber Integrated Services

Digital Network-Number (MSISDN) = XXXXXXXXXX

檢查會話連線

ISR1821# show cellular 0/x/0 network

檢查無線電資訊

ISR1821# show cellular 0/x/0 radio band

頻段選擇

此功能用於將數據機鎖定為僅使用指定的頻段。

此命令不鎖定3G的頻段、4G的頻段20和5G的頻段78:

ISR1821(config)# controller cell 0/x/0

ISR1821(config-controller)# lte modem band indices umts3g none lte4g 20 nr5g 78 slot 0

檢查並配置蜂窩網介面

!

interface Cellular0/x/0

ip address negotiated

ip nat outside

dialer in-band

dialer idle-timeout 0

dialer watch-group 1

dialer-group 1

pulse-time 1

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular0/x/0

!

dialer watch-list 1 ip x.x.x.x 0.0.0.0

dialer watch-list 1 delay route-check initial 60

dialer watch-list 1 delay connect 1

dialer-list 1 protocol ip permit

!

controller cellular 0/x/0

lte sim data-profile 3 attach-profile 1 slot 0

lte sim data-profile 4 attach-profile 4 slot 1

!

檢查並配置蜂窩接入點名稱(APN)

ISR1821# show cellular 0/X/0 profile

Profile password Encryption level =  7

Profile 1 = INACTIVE **

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = ims

Authentication = None

Profile 2 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = vzwadmin

Authentication = None

Profile 3 = ACTIVE*

--------

PDP Type = IPv4v6

PDP address = XXX.XXX.XXX.XXX

IPv4 PDP Connection is successful

Access Point Name (APN) = VZWINTERNET

Authentication = None

Primary DNS address = XXX.XXX.XXX.XXX

Secondary DNS address = XXX.XXX.XXX.XXX

Profile 4 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = vzwapp

Authentication = None

Profile 5 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) =

Authentication = None

Profile 6 = INACTIVE

--------

PDP Type = IPv4v6

Access Point Name (APN) = vzwclass6

Authentication = None

* - Default profile

** - LTE attach profile

如何確認配置，然後在APN蜂窩介面上配置APN:

ISR1821# show cellular 0/x/0 profile

ISR1821# show running | sec controller

ISR1821# cellular 0/1/0 lte profile create 1

none ipv4v6

ISR1821# cellular 0/1/0 lte profile create 1

pap user pwd ipv4v6

檢查並配置P-5GS6-GL5GS6SGLGL

此命令說明如何檢視當前和儲存的韌體。本手冊包含完成此步驟的綜合指南。

ISR1821# show cellular 0/x/0 firmware

Idx Carrier              FwVersion        PriVersion   Status

3   AT&T                 M0H.020002       0730         Active

Firmware Activation mode  =  AUTO

Modem image running: Main

Mobile Network Operator: AT&T

Number of MNO's = 11

Index MNO ID  MNO NAME

1     0       Generic GCF

2     1       Generic PTCRB

3     10      AT&T

4     11      T-Mobile

5     12      Verizon Wireless

6     20      SK Telecom

7     21      SK Telecom Dongle

8     30      NTT Docomo

9     31      KDDI

10    40      Telstra

11    50      Anatel

使用以下步驟上傳和升級數據機的韌體版本：

- 具有可訪問的TFTP將軟體映像複製到伺服器上，並確保對檔案的許可權是匿名的TFTP使用者能夠訪問該檔案。

- 建立子目錄韌體。

- 根據您的運營商和資料機確認您使用的是正確的韌體(可在軟件頁面中檢視)。

- 將韌體檔案(.bin)複製到該目錄。

- 使用下列命令通過CLI升級：

ISR1821# copy tftp: flash:

Address or name of remote host []?

Source filename []?

Destination filename [filename]?

Accessing tftp://

/

...

ISR1821# mkdir

ISR1821# microcode reload cellular 0 1 modem-provision flash:/

/

附註：PIM上唯一可升級的元件是PIM韌體。路由器軟體中會提交其他升級。

配置主SIM卡和故障轉移

1.檢視當前活動SIM:

ISR1821# show controller cellular 0/x/0 sim

Cellular Dual SIM details:

---------------------------

SIM 0 is present

SIM 1 is not present

SIM 0 is active SIM

2.配置控制器蜂窩介面：

ISR1821# conf t

ISR1821# controller cellular 0/x/0

ISR1821# lte sim primary slot 0

ISR1821# lte sim max-retry 6

ISR1821# lte failovertimer 5

ISR1821# lte sim data-profile 3 attach-profile 1 slot 0

ISR1821# lte sim data-profile 4 attach-profile 4 slot 1

配置自動SIM

ISR1821# configure terminal

ISR1821(config)# controller cellular 0/x/0

ISR1821(config-controller)# lte firmware auto-sim