目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹如何從思科5G裝置驗證SIM的IMSI詳細資訊，以便配置和地理位置與業者相對應。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題的基本知識：

- 5G蜂窩網路基礎知識

- 思科行動閘道522-E

- 思科P-5GS6-GL模組

- Cisco IOS-XE

- Cisco IOS-CG

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 思科蜂窩網關522-E，帶IOS-CG版本17.9.3a。

- 思科IR1101(帶IOS-XE 17.9.3版，帶P-5GS6-GL模組)。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

這適用於在獨立模式下連線到路由器的P-5GS6-GL模組，或者在SD-WAN管理的獨立或控制器模式下連線到路由器的CG522-E。本文檔不適用於連線到SD-WAN中路由器的P-5GS6-GL模組，因為命令語法不同。

背景資訊

使用IMSI（國際移動使用者身份）可以獲得不同的詳細資訊，這些詳細資訊在解決網路連線問題時非常重要。

由於SIM卡是連線到網路時的裝置標識，因此必須證實以下內容：

- 配置的APN（存取點名稱）正確且對應於其目標載波。

- 5G裝置實際位於購買SIM卡的國家/地區。

- 裝置錯誤地檢測了SIM；如果顯示IMSI，則會證實這一點。

驗證

在CG522-E中，命令show cellular 1 hardware 顯示IMSI：

CellularGateway#show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.08.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = XXXXXXXXXXXXXXX

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = XXXXXXXXXXXXXXX

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network-Number (MSISDN) = XXXXXXXXXX

*

*

在連線到路由器的P-5GS6-GL模組的情況下，此命令為show cellular 0/X/0 all：

isr#show cellular 0/X/0 all

Hardware Information

====================

Modem Firmware Version = M0H.020202

Host Firmware Version = A0H.000292

Device Model ID = FN980

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = XXXXXXXXXXXXXXX

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = XXXXXXXXXXXXXXX

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mobile Subscriber Integrated Services

Digital Network-Number (MSISDN) = XXXXXXXXXX

*

*

例如，如果顯示IMSI 40445XXXXXXXXXX，前三位表示MCC (404)，後兩位表示MNC (45)。

疑難排解

利用來自Internet的任何公共資料庫(例如MCC MNC公共資料庫)，可標識區域、國家/地區、業者、業者以及可以使用的頻帶：

確保將SIM卡裝置實際放置在業者提供服務的位置，並且可連線到這些頻帶。

如果裝置使用的SIM卡不適用於位置詳細資訊，則無法連線到蜂窩網路。