簡介

本文檔介紹有關影響Catalyst 8000V效能的Azure MANA支援的思科建議，以及升級和退出指南

概觀

此建議由思科於2026年3月發佈，適用於在Microsoft Azure中運行的Cisco Catalyst 8000V邊緣軟體虛擬路由器。這是為了響應針對影響v5和舊計算VM系列的現有VM SKU的Microsoft Azure網路介面卡(MANA)支援。預計將於2026年4月開始推出。

背景

此Azure基礎結構更改會影響當前運行的Catalyst 8000V VM或Azure中的任何新部署。所有Catalyst 8000V VM（包括Azure網路虛擬裝置 — NVA）在部署到MANA的主機上後仍可繼續正常工作，但可能會導致吞吐量降低。對於當前運行的虛擬機器，當通過「停止 — 取消分配和啟動」或由Microsoft在維護期間重新部署虛擬機器時，可以看到此更改。這適用於通過Cisco SD-WAN管理器中的Cloud OnRamp自動化建立的VM或使用Azure Marketplace清單自行建立的VM。

影響

在支援MANA的主機上，所有Catalyst 8000V VM都可能遇到較低的吞吐量。要獲得最佳效能，請升級到Cisco IOS XE版本之一：

- 17.15.6（2026年9月18日*）

- 17.18.3（2026年4月15日*）

- 26.1.2（2026年6月15日*）

註：日期可能會更改。

建議的操作

需要立即採取操作。在升級Cisco IOS XE版本之前，為避免在已啟用MANA的主機上部署8000V VM，我們建議您按照網路虛擬裝置(NVA)的MANA支援文檔中的說明，通過標籤使用臨時退出機制。

參考資料

- 2026年2月6日發佈針對現有VM SKU的Microsoft Azure Network Adapter(MANA)支持。

- Azure文檔中對網路虛擬裝置(NVA)的MANA支援。

- MANA支援Azure文檔中的現有VM大小。

- Cisco Catalyst 8000V Edge軟體產品手冊。

- Cisco Catalyst 8000V在公共雲和主權IaaS雲中的相容性表 — 在Catalyst 8000V配置指南中支援的Microsoft Azure例項型別。

- 在Catalyst 8000V配置指南中的Microsoft Azure上部署Cisco Catalyst 8000V Edge軟體。

- Cisco SD-WAN管理器配置指南中有關Cloud OnRamp自動化的Microsoft Azure虛擬WAN整合一章。

- Azure應用商店中的Cisco Catalyst 8000V邊緣軟體(PAYG)清單。

- Azure應用商店中的Cisco Catalyst 8000V邊緣軟體(BYOL)清單。

- Cisco Catalyst 8000V Edge軟體 — Azure應用商店中的解決方案部署清單。

- Cisco SD-WAN for Azure虛擬WAN列出在Azure市場。