目錄

簡介

背景資訊

問題：ASR 9000系列路由器上某些RSP和LC上的記憶體不匹配

解決方案

簡介

本檔案介紹如果某些路由交換處理器(RSP)和線路卡(LC)上的可用記憶體數量低於預期值，該怎麼做。

背景資訊

如資料表所述，例如，A9K-RSP440-TR具有6 GB的動態隨機訪問儲存器(DRAM)。 如果執行show platform summary <>，則會顯示相同資訊：

RP/0/RSP1/CPU0:rodos#sho platform summary location 0/RSP0/CPU0

Wed Nov 21 15:33:08.874 CET

-------------------------------------------------------------------------------

Platform Node : 0/RSP0/CPU0 (slot 1)

PID : A9K-RSP440-TR

Card Type : ASR9K Fabric, Controller, 6G memory

問題：ASR 9000系列路由器上某些RSP和LC上的記憶體不匹配

當您檢查特定RSP的實際可用記憶體時，您會看到只有4GB可用，而不是6GB。

RP/0/RSP0/CPU0:medved#sh memory summary

Tue Nov 20 21:27:18.920 CET

Physical Memory: 4096M total (827M available)

Application Memory : 3708M (827M available)

Image: 98M (bootram: 98M)

Reserved: 224M, IOMem: 0, flashfsys: 0

Total shared window: 47M

當前IOS XR版本中存在已知問題。目前不僅ASR 9000不跟蹤可用記憶體量或將其與預期值進行比較。如果丟失某些DRAM，它甚至不會生成任何日誌。增強功能CSCvf32213 來解決這個問題。 根本原因與當RSP無法識別所安裝的記憶體庫之一時的硬體問題有關。

解決方案

根本原因與當RSP無法識別所安裝的記憶體庫之一時的硬體(HW)問題有關。在這種情況下，典型的行動計畫是：

1. 嘗試重置，檢視重新拔插後報告的記憶體值是否正確。

2. 用RMA替換LC/RSP。