目錄

簡介

自動升級

單宿主

雙宿主

連線檢查

驗證衛星狀態

檢查配置

驗證衛星狀態（簡短）

主機優先順序更改

更改主機優先順序

驗證主機優先順序更改

主機升級

衛星升級

驗證衛星升級

附錄

提示和訣竅

升級多顆衛星

升級衛星環

一次升級多個衛星

衛星影象

900伏

901

已知的問題

映像下載失敗

映像下載錯誤地顯示已完成

5.1.1雙家庭問題

簡介

本文檔介紹在升級連線了衛星的思科聚合服務路由器9000系列(ASR9K)時，如何在最短停機時間內升級網路虛擬化(nV)衛星。需要特別考慮以減少主機或衛星裝置升級可能造成的任何故障。

自動升級

5.3.2、6.0.0及更新版本支援自動升級功能。在早期版本中，有三種影象傳輸方案：

- 映像不兼容 — 這是從主機到衛星的自動強制升級。

- Image not latest — 此日誌顯示有關版本不匹配的資訊，但使用者需要傳輸/啟用。

- Image latest — 這允許使用者選擇強制升級/降級。

利用自動升級功能，您可以自動執行第二個選項，這將使此選項像第一個選項一樣工作，並在衛星重新連線時推送最新映像。衛星自動升級功能的最佳類比是現場可程式設計裝置(FPD)自動升級。

用於啟用自動升級功能的命令是upgrade on-connect，該命令在nv satellite [satellite ID] config子模式下配置：

nv

satellite 100

type asr901

upgrade on-connect

!

註：本文檔的其餘部分主要介紹衛星裝置的手動升級。

單宿主

在單宿主場景中，一個衛星僅連線到一個ASR9K，這意味著衛星上會出現兩個過載。第一次衛星重新載入來自在Cisco IOS® XR升級期間重新載入的主機，第二次重新載入來自已升級的衛星Cisco IOS軟體。

對於此型別的升級，請完成Satellite Upgrade部分中的步驟。

雙宿主

如果升級連線到兩個ASR9K主機的衛星，可以克服單宿主衛星帶來的一些挑戰，但需要特別考慮以最小化任何流量中斷。

假設兩個ASR9K主機首先更新，衛星最後更新，或者甚至以後更新，則執行以下步驟以最小化任何中斷：

1. 檢查每個衛星將哪個主機視為活動主機。

2. 驗證指向主機2的衛星控制平面。

3. 將衛星切換到主機2。

4. 驗證控制平面和資料平面。

5. 升級主機1的XR軟體。

6. 驗證主機1的升級。

7. 驗證指向主機1的衛星控制平面。

8. 將所有衛星切換到主機1。

9. 立即在主機1上驗證衛星的控制平面和資料平面。

10. 升級主機2的XR軟體。

11. 驗證到主機2的控制平面

12. 根據需要切換衛星。

13. 從任一主機升級衛星。

14. 驗證衛星升級。

15. 驗證衛星的控制平面和資料平面。

以下是這些步驟的詳細資訊，省略了重複步驟。

連線檢查

驗證衛星狀態

此範例具有三個衛星環(100、101、102)，其中衛星100和102主動連線到主機1(9001-G)，衛星101主動連線到主機2(9001-H)。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show nv satellite status

Fri Aug 15 21:32:03.274 UTC

Satellite 100

-------------

Status: Connected (Stable)

Redundancy: Active (Group: 1)

Type: asr901

MAC address: 4c00.8287.1de4

IPv4 address: 10.0.100.1 (auto)

Serial Number: CAT1722U21S

Remote version: Compatible (not latest version)

ROMMON: 2.1 (Latest)

FPGA: N/A

IOS: 1402.20 (Available: 1406.12)

Configured satellite fabric links:

GigabitEthernet0/0/0/0

----------------------

Status: Satellite Ready

Remote ports: GigabitEthernet0/0/0-9

Satellite 101

-------------

Status: Connected (Stable)

Redundancy: Standby (Group: 1)

Type: asr901

MAC address: 4c00.8287.2e24

IPv4 address: 10.0.101.1 (auto)

Serial Number: CAT1723U02B

Remote version: Compatible (not latest version)

ROMMON: 2.1 (Latest)

FPGA: N/A

IOS: 1402.20 (Available: 1406.12)

Configured satellite fabric links:

GigabitEthernet0/0/0/0

----------------------

Status: Satellite Ready

Remote ports: GigabitEthernet0/0/0-9

Satellite 102

-------------

Status: Connected (Stable)

Redundancy: Active (Group: 1)

Type: asr901

MAC address: 4c00.8287.2ec4

IPv4 address: 10.0.102.1 (auto)

Serial Number: CAT1723U015

Remote version: Compatible (not latest version)

ROMMON: 2.1 (Latest)

FPGA: N/A

IOS: 1402.20 (Available: 1406.12)

Configured satellite fabric links:

GigabitEthernet0/0/0/0

----------------------

Status: Satellite Ready

Remote ports: GigabitEthernet0/0/0-9

檢查配置

如果這些檢查顯示所有衛星都為connected，則配置應該正確。如果任一ASR9Ks上的任何衛星都不處於connected狀態，則可能需要進行其他故障排除。

此配置是本文檔中使用的配置。

interface GigabitEthernet0/0/0/0

nv

satellite-fabric-link network

redundancy

iccp-group 1

!

satellite 100

remote-ports GigabitEthernet 0/0/0-9

!

satellite 101

remote-ports GigabitEthernet 0/0/0-9

!

satellite 102

remote-ports GigabitEthernet 0/0/0-9

!

!

!

!

nv

satellite 100

type asr901

redundancy

host-priority 0

!

serial-number CAT1722U21S

!

satellite 101

type asr901

redundancy

host-priority 200

!

serial-number CAT1723U02B

!

satellite 102

type asr901

redundancy

host-priority 0

!

serial-number CAT1723U015

!

!

驗證衛星狀態（簡短）

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv satellite status brief

Fri Aug 15 13:39:56.271 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -----------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Stby)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Act)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Stby)

如果需要更精簡的輸出，則可以在兩台主機上使用show nv satellite status brief 命令。連線狀態表示控制通道處於運行狀態，而Act和Stby表示每台主機每個衛星的資料平面狀態。

主機優先順序更改

更改主機優先順序

將衛星故障切換到另一ASR9K主機的最簡單方法是更改配置中的host-priority。在本範例中，host-priority設定為最高值（最低優先順序），因此環中的所有衛星都切換到主機2。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#config t

Fri Aug 15 21:39:50.909 UTC

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config)#nv

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nV)#satellite 100

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-satellite)#redundancy

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nV-red)#host-priority 255

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nV-red)#exit

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-satellite)#exit

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nV)#satellite 102

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-satellite)#redundancy

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nV-red)#host-priority 255

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nV-red)#end

Uncommitted changes found, commit them before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:y

驗證主機優先順序更改

若要驗證此更改，可以使用show nv satellite status brief 命令。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show nv satellite status brief

Fri Aug 15 21:40:35.876 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -----------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Stby)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Stby)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Stby)

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv sat stat bri

Fri Aug 15 13:42:15.847 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -----------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Act)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Act)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Act)

主機升級

1. 確認哪台主機將所有衛星視為活動且哪台主機將所有衛星視為備用後，請按照Cisco Connection Online(CCO)上記錄的正常升級程式或在所有衛星均處於備用狀態的主機上按照任何經過測試的程式方法(MOP)執行正常升級程式。

2. 升級第一個主機並確認所有安裝後檢查後，請遵循Connectivity Checks部分驗證到兩台主機的衛星連線。驗證連線後，請依照主機優先順序變更一節，降低優先順序，將衛星交換到升級後的主機。

3. 將所有衛星作為備用連線到主機2後，升級此主機，並按照CCO升級指南或MOP執行所有安裝驗證步驟，同時按照Connectivity Checks執行所有衛星檢查。

4. 最後，繼續衛星升級。

衛星升級

新的衛星（9000v和901）影象分別包含在asr9k-9000v-nV-px-<release>和asr9k-901-nV-px-<release>軟體包中。在主機上啟用這些軟體包後，可能會升級衛星。

要在衛星上下載並啟用軟體映像，請在EXEC模式下使用install nv satellite命令。

install nv satellite { satellite id | all } { transfer | activate }

語法說明

衛星id

指定必須在其上傳輸影象的衛星的唯一識別符號。

全部

對目標版本尚未的所有當前活動衛星執行操作。

轉移

將映像從主機下載到衛星裝置。

啟用

對衛星執行安裝操作。

注意：請參閱提示和技巧部分，瞭解有關如何升級簡單環等高級拓撲的詳細資訊。

驗證衛星升級

在您發出install nv satellite命令並重新載入衛星後，show nv satellite status的輸出應顯示ROMMON、現場可程式設計門陣列(FPGA)和Cisco IOS修訂版是最新的。如果其中任何一項未說明最新，則需要執行進一步的疑難排解，以確定映像未升級的原因。

注意：在聯絡Cisco技術協助中心(TAC)之前，請檢查衛星圖像和已知問題部分。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv satellite status

Fri Aug 15 19:54:26.429 UTC

Satellite 100

-------------

Status: Connected (Stable)

Redundancy: Active (Group: 1)

Type: asr901

MAC address: 4c00.8287.1de4

IPv4 address: 10.0.100.1 (auto)

Serial Number: CAT1722U21S

Remote version: Compatible (not latest version)

ROMMON: 2.1 (Latest)

FPGA: N/A

IOS: 1402.20 (Available: 1406.12)

Configured satellite fabric links:

GigabitEthernet0/0/0/0

----------------------

Status: Satellite Ready

Remote ports: GigabitEthernet0/0/0-9

Satellite 101

-------------

Status: Connected (Stable)

Redundancy: Active (Group: 1)

Type: asr901

MAC address: 4c00.8287.2e24

IPv4 address: 10.0.101.1 (auto)

Serial Number: CAT1723U02B

Remote version: Compatible (latest version)

ROMMON: 2.1 (Latest)

FPGA: N/A

IOS: 1406.12 (Latest)

Configured satellite fabric links:

GigabitEthernet0/0/0/0

----------------------

Status: Satellite Ready

Remote ports: GigabitEthernet0/0/0-9

附錄

提示和訣竅

升級多顆衛星

如果使用範圍（例如100-110）或逗號（例如100、105、115），則可以為install nv satellite命令選擇多個衛星。

注意：使用transfer選項並行傳輸所有影象，後跟activate關鍵字，以便按順序或並行順序啟用衛星。

升級衛星環

雖然環中的衛星可以快速（通常不到一秒）切換到備份主機，但最佳實踐是儘可能避免這種情況，並使用主機優先順序函式進行使用者呼叫的切換，而不是事件觸發的切換。

考慮到這一點，如果您升級一個環中的衛星（本例中為SAT101），而另一衛星的活動資料路徑通過此衛星(SAT102)，那麼當SAT101重新啟動以使用新影象時，SAT102的活動資料路徑將發生切換，當SAT101重新聯機後，SAT102將發生第二次切換。

為了說明此情況，在以下示例中，將此拓撲用於所有活動至9001H和備用至9001G的衛星。

9001G --- SAT100 --- SAT101 --- SAT102 --- 9001H

示例：升級方式錯誤

問：當SAT101從9001H升級時會發生什麼情況？

答：當衛星101重新載入時，衛星100失去其指向9001H的控制鏈路，並切換到9001G。衛星102失去與9001G的連線，但資料平面沒有切換。一旦衛星101恢復正常並且重新建立9001H和衛星100之間的控制通道，該衛星將再次切換並開始使用9001H作為其主資料平面路徑。

這將驗證每個衛星的資料平面狀態，其中9001G是備用衛星，9001H是活動衛星。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show nv satellite status brief

Fri Aug 15 21:40:35.876 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -----------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Stby)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Stby)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Stby)

以下是從主機9001H升級的衛星101的範例。

注意：啟動升級的主機不重要。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#install nv satellite 101 activate

Fri Aug 15 18:05:27.899 UTC

The operation will cause an image to be transferred, and then activated on the

requested satellite.

WARNING: This will take the requested satellite out of service.

Do you wish to continue? [confirm(y/n)] y

Install Op 1: activate: 101

1 configured satellite has been specified for activate.

1 satellite has successfully initiated activate.

當衛星101重新載入以使用其新影象時，會出現如下所示的輸出結果：

1. 衛星100失去到9001H的控制和資料平面連線

2. 衛星100將開始使用9001G作為其活動資料路徑

3. 衛星102失去與9001G的控制連線

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show nv satellite status brief

Sat Aug 16 02:15:44.148 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -------------------------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Act)

101     asr901    10.0.101.1    0000.0000.0000  Discovery Stalled; Conflict:

no Identification received yet

102     asr901    10.0.102.1    0000.0000.0000  Discovery Stalled; Conflict:

no Identification received yet

一旦衛星101回到工作狀態，並且衛星100的控制連線重新建立到9001H，所有衛星再次以9001G為待機狀態並啟用到9001H。這意味著衛星100執行第二切換。

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:15:20.280 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

TRANSFER_DONE : Image transfer completed on Satellite 101

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:15:49.775 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 100 one or more links may be down - traffic may

be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:15:49.775 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 101 one or more links may be down - traffic may

be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:15:49.775 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 101

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:15:49.792 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR:

Node 100 removed

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:15:49.805 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR:

Node 101 removed

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:31.793 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 101 up

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:33.809 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR:

Node 101/ inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:35.665 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 100 up

LC/0/0/CPU0:Aug 15 18:18:36.021 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface

GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

LC/0/0/CPU0:Aug 15 18:18:36.022 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line

protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

LC/0/0/CPU0:Aug 15 18:18:37.786 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface

GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Aug 15 18:18:37.786 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line

protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:38.980 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:43.988 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:43.990 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:43.993 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:43.996 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:44.203 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

100/ inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:50.552 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:55.559 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:55.561 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:55.564 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:55.567 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:55.569 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIRIN : xFP OIR:

SAT101/0/0 GigabitEthernet port_num: 0 is inserted, state: 1

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:55.570 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIROUT : xFP OIR:

SAT101/0/0 GigabitEthernet port_num: 0 is removed, state: 0

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:56.925 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIRIN : xFP OIR:

SAT100/0/0 GigabitEthernet port_num: 0 is inserted, state: 1

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:56.927 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIROUT : xFP OIR:

SAT100/0/0 GigabitEthernet port_num: 0 is removed, state: 0

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 15 18:18:56.931 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIRIN : xFP OIR:

SAT100/0/0 GigabitEthernet port_num: 4 is inserted, state: 1

升級衛星後，您應該會看到與之前相同的衛星狀態。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv satellite status brief

Fri Aug 15 18:20:59.515 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -------------------------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Act)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Act)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Act)

示例：正確升級方法

與先前的範例拓撲相同，且以需要升級的所有衛星開始，此範例顯示升級環的正確方法。

註：轉移是並行完成的，但某些轉移可能需要比其它轉移更長時間才能完成。建議首先將映像轉移到所有衛星，然後系統地啟動安裝的啟動部分，以便節省時間並防止衛星的不必要過載。

註：此示例顯示一次啟用一個衛星作為參考，但可以同時啟用所有衛星，如本節後面的內容所示。

從兩台主機檢查衛星的狀態，然後將映像傳輸到所有衛星。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show nv sat stat bri

Fri Aug 22 20:15:59.830 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -----------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Stby)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Stby)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Stby)

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv sat stat bri

Fri Aug 22 12:17:20.811 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -----------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Act)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Act)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Act)

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#install nv satellite 100-102 transfer

Fri Aug 22 12:17:51.647 UTC

Install Op 1: transfer: 100-102

3 configured satellites have been specified for transfer.

3 satellites have successfully initiated transfer.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:23:16.238 : icpe_satmgr[1168]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-TRANSFER_DONE : Image transfer completed on Satellite 100

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:27:55.990 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

TRANSFER_DONE : Image transfer completed on Satellite 101

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:28:01.876 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

TRANSFER_DONE : Image transfer completed on Satellite 102

之後，由於所有衛星都啟用到9001H，請先啟用衛星100。因此，9001G會失去與環中所有衛星的控制連線。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#install nv satellite 100 activate

Fri Aug 22 12:30:13.088 UTC

WARNING: This will take the requested satellite out of service.

Do you wish to continue? [confirm(y/n)] y

Install Op 2: activate: 100

1 configured satellite has been specified for activate.

1 satellite has successfully initiated activate.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:30:45.639 : icpe_satmgr[1168]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-SATELLITE_STATUS : Satellite 100 one or more links may

be down - traffic may be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:30:45.639 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 100

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:30:45.658 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR:

Node 100 removed

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:28.059 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 100 up

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:30.446 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR:

Node 100/ inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:30.449 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR:

Node 100/ inserted

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:30.495 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface

GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:30.497 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line

protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:43.498 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface

GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:43.498 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line

protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:45.487 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface

GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:45.490 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line

protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:48.549 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:53.557 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:53.560 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:53.563 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:33:53.568 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node

inserted

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:57.750 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface

GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:33:57.750 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line

protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:34:06.111 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIRIN : xFP OIR:

SAT100/0/0 GigabitEthernet port_num: 0 is inserted, state: 1

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:34:06.113 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIROUT : xFP OIR:

SAT100/0/0 GigabitEthernet port_num: 0 is removed, state: 0

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:34:06.118 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-IF_OIRIN : xFP OIR:

SAT100/0/0 GigabitEthernet port_num: 4 is inserted, state: 1

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv sat stat bri

Fri Aug 22 12:34:13.401 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -------------------------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Act)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Act; Transferred)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Act; Transferred)

一旦衛星100恢復運作，將其使用中的資料路徑切換到9001G，並繼續升級過程，升級至衛星101和最終的衛星102。

注意：衛星重新載入時，您還可以更改主機優先順序配置，從而完全防止任何切換。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show run nv satellite 100

Fri Aug 22 20:35:59.435 UTC

nv

satellite 100

type asr901

redundancy

host-priority 255

!

serial-number CAT1722U21S

!

!

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#config t

Fri Aug 22 20:36:03.839 UTC

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config)#nv sat 100

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-satellite)#redundancy

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nV-red)#host-priority 50

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G(config-nV-red)#end

Uncommitted changes found, commit them before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:y

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:36:18.401 : config[65867]: %MGBL-CONFIG-6-DB_COMMIT :

Configuration committed by user 'lab'. Use 'show configuration commit changes

1000000053' to view the changes.

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:36:18.429 : config[65867]: %MGBL-SYS-5-CONFIG_I :

Configured from console by lab on vty0 (64.102.157.220)

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#LC/0/0/CPU0:Aug 22 20:36:20.291 : ifmgr[208]:

%PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

LC/0/0/CPU0:Aug 22 20:36:20.293 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN :

Line protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Up

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#show nv sat stat bri

Fri Aug 22 20:37:19.041 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -------------------------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Act)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Stby)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Stby)

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv sat stat bri

Fri Aug 22 12:40:26.728 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -------------------------------

100     asr901    10.0.100.1    4c00.8287.1de4  Connected (Stby)

101     asr901    10.0.101.1    4c00.8287.2e24  Connected (Act; Transferred)

102     asr901    10.0.102.1    4c00.8287.2ec4  Connected (Act; Transferred)

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#install nv satellite 101 activate

Fri Aug 22 12:40:39.496 UTC

WARNING: This will take the requested satellite out of service.

Do you wish to continue? [confirm(y/n)] y

Install Op 3: activate: 101

1 configured satellite has been specified for activate.

1 satellite has successfully initiated activate.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:41:11.108 : icpe_satmgr[1168]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-SATELLITE_STATUS : Satellite 100 one or more links may be

down - traffic may be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:41:11.108 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 101 one or more links may be down - traffic may

be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:41:11.108 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 101

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:41:11.125 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR:

Node 100 removed

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:41:11.134 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR:

Node 101 removed

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:41:11.150 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface

GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Aug 22 12:41:11.150 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line

protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:44:08.154 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 101 up

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:44:10.598 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR:

Node 101/ inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 12:44:14.031 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 100 up

由於衛星101處於啟用狀態，因此重新載入時會發生以下情況：

- SAT 100在9001H的待機狀態下失去與9001G的待機控制平面連線。

- SAT 101丟失資料平面和控制平面給兩台主機

- SAT 102在9001G的待機狀態下失去與9001G的待機控制平面連線。

- SAT100和102上的資料平面沒有影響，也沒有切換。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:39:52.241 : icpe_satmgr[1152]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-SATELLITE_STATUS : Satellite 101 one or more links may be

down - traffic may be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:39:52.241 : icpe_satmgr[1152]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 102 one or more links may be down - traffic may

be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:39:52.257 : invmgr[253]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT :

OIR: Node 101 removed

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:39:52.271 : invmgr[253]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT :

OIR: Node 102 removed

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:42:49.285 : icpe_satmgr[1152]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 101 up

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-G#RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:42:51.712 : invmgr[253]:

%PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR: Node 101/ inserted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:42:55.166 : icpe_satmgr[1152]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 102 up

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 20:42:55.539 : invmgr[253]: %PLATFORM-INV-6-OIRIN : OIR:

Node 102/ inserted

一次升級多個衛星

您可以指定多個衛星，而不是一次啟用一個衛星。

注意：對於環拓撲，不建議這樣做。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#install nv satellite 100-102 activate

Fri Aug 22 13:04:35.604 UTC

The operation will cause an image to be transferred where required, and then

activate new versions on the requested satellites.

WARNING: This will take the requested satellites out of service.

Do you wish to continue? [confirm(y/n)] y

Install Op 5: activate: 100-102

3 configured satellites have been specified for activate.

3 satellites have successfully initiated activate.

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.612 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 100 one or more links may be down - traffic may

be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.612 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 101 one or more links may be down - traffic may

be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.612 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 100

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.612 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 101

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.630 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR:

Node 100 removed

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.640 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR:

Node 101 removed

LC/0/0/CPU0:Aug 22 13:05:07.653 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface

GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Aug 22 13:05:07.653 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line

protocol on Interface GigabitEthernet100/0/0/0, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Aug 22 13:05:07.912 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface

GigabitEthernet0/0/0/0, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Aug 22 13:05:07.912 : ifmgr[208]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line

protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0/0, changed state to Down

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.916 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-

SATELLITE_STATUS : Satellite 102 one or more links may be down - traffic may

be impacted

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.916 : icpe_satmgr[1168]: %PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-

INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 102

RP/0/RSP0/CPU0:Aug 22 13:05:07.934 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR:

Node 102 removed

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-H#show nv sat stat bri

Fri Aug 22 13:06:12.255 UTC

Sat-ID  Type      IP Address    MAC address     Status

------  --------  ------------  --------------  -------------------------------

100     asr901    10.0.100.1    0000.0000.0000  Discovery Stalled; Conflict:

interface is down

101     asr901    10.0.101.1    0000.0000.0000  Discovery Stalled; Conflict:

interface is down

102     asr901    10.0.102.1    0000.0000.0000  Discovery Stalled; Conflict:

interface is down

範例：衛星的自動升級

本節提供升級到較新衛星代碼以及自動升級功能觸發器的範例。

RP/0/RSP1/CPU0:AE(admin)#install activate disk0:asr9k-asr901-nV-px-5.3.2.12I

Thu Jun 18 20:19:21.299 UTC

Install operation 2 '(admin) install activate disk0:asr9k-asr901-nV-px-5.3.2.12I'

Info:     Install Method: Parallel Process Restart

The install operation will continue asynchronously.

Install operation 2: load phase started at 20:19:43 UTC Thu Jun 18 2015.

Info:     The changes made to software configurations will not be persistent

Info:     across system reloads. Use the command '(admin) install commit' to

Info:     make changes persistent.

Info:     Please verify that the system is consistent following the software

Info:     change using the following commands:

Info:         show system verify

Info:         install verify packages

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:19:21.373 : instdir[251]:

%INSTALL-INSTMGR-6-INSTALL_OPERATION_STARTED : Install operation 2 '(admin)

install activate mem:asr9k-asr901-nV-px-5.3.2.12I' started by user 'started

by user 'lab' via CLI at 20:19:21 UTC Thu Jun 18 2015.

lab'

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:19:58.402 : firmware_manager[235]:

%PLATFORM-UPGRADE_FPD-6-FW_MGR_OPERATION_INFO : AUTO_FPD_UPGRADE_INFO: FW_MGR:

auto fpd-upgrade CLI not configured. Return!

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:20:01.422 : sysmgr[94]: %OS-SYSMGR-7-INSTALL_NOTIFICATION

: notification of software installation received

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:20:02.236 : sysmgr[91]: %OS-SYSMGR-7-INSTALL_NOTIFICATION :

notification of software installation received

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:20:02.250 : sysmgr[91]: %OS-SYSMGR-7-INSTALL_FINISHED :

software installation is finished

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:20:06.432 : sysmgr[94]: %OS-SYSMGR-7-INSTALL_FINISHED :

software installation is finished

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:20:18.772 : icpe_satmgr[1154]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-4-SATELLITE_UPGRADE_ON_CONNECT_SET : Satellite 100 has been

configured to auto-update on re-connection and is currently not using a current

version. If the satellite control session is re-established, then the satellite

will update and be temporarily out of service.

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:20:23.075 : instdir[251]:

%INSTALL-INSTMGR-6-INSTALL_OPERATION_COMPLETED_SUCCESSFULLY : Install operation

2 completed successfully

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:22:04.756 : icpe_satmgr[1154]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-VERSION_NOTCURRENT : Satellite 100 is running a software

version which is not current. Auto-upgrade scheduled.

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:22:04.756 : icpe_satmgr[1154]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-4-SATELLITE_UPGRADE_ON_CONNECT_SET : Satellite 100 has been

configured to auto-update on re-connection and is currently not using a current

version. If the satellite control session is re-established, then the satellite

will update and be temporarily out of service.

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:22:04.884 : icpe_satmgr[1154]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-VERSION_AUTOUPGRADE_STARTED : Auto-upgrade started for

1 satellite.

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:27:22.438 : icpe_satmgr[1154]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-TRANSFER_DONE : Image transfer completed on Satellite 100

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:27:48.995 : ifmgr[211]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN :

Interface GigabitEthernet0/0/0/10, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:27:48.995 : ifmgr[211]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN :

Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0/10, changed state to Down

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:27:48.996 : icpe_satmgr[1154]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-INSTALL_DONE : Image install completed on Satellite 100

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:27:50.476 : vic_0[367]: %PLATFORM-VIC-4-SIGNAL :

Interface GigabitEthernet0/0/0/10, Detected Signal failure

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:29:16.741 : ifmgr[211]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN :

Interface GigabitEthernet0/0/0/10, changed state to Up

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:29:57.670 : ifmgr[211]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN :

Interface GigabitEthernet0/0/0/10, changed state to Down

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:29:58.213 : vic_0[367]: %PLATFORM-VIC-4-RX_LOS :

Interface GigabitEthernet0/0/0/10, Detected Rx Loss of Signal

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:29:58.224 : ifmgr[211]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN :

Interface GigabitEthernet0/0/0/10, changed state to Up

LC/0/0/CPU0:Jun 18 20:30:25.019 : ifmgr[211]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN :

Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0/10, changed state to Up

RP/0/RSP1/CPU0:Jun 18 20:30:28.969 : icpe_satmgr[1154]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-SATELLITE_STATUS : Satellite 100 up

衛星影象

以下是衛星的預期版本控制清單。

900伏

XR版本

首次客戶發貨(FCS)或軟體維護升級(SMU)

映像型別

映像版本

備註

4.2.1

FCS

Cisco IOS/核心

202.0(151-3.SVA)

202-209.9

ROMMON

125

FPGA

1.13

4.2.3

FCS

Cisco IOS/核心

210(151-3.SVB)

210-219.9

ROMMON

125

FPGA

1.13

CSCuc59715

Cisco IOS/核心

211

ROMMON

125

FPGA

1.13

CSCty86900

Cisco IOS/核心

212

ROMMON

125

FPGA

1.13

CSCul09549

Cisco IOS/核心

213

ROMMON

125

FPGA

1.13

4.3.0

FCS

Cisco IOS/核心

252(151-3.SVC)

250-259.9

ROMMON

125

FPGA

1.13

4.3.1

FCS

Cisco IOS/核心

276(151-3.SVD)

ROMMON

125

FPGA

1.13

CSCuj97259

Cisco IOS/核心

277

ROMMON

125

FPGA

1.13

CSCui77863

Cisco IOS/核心

278

ROMMON

125

FPGA

1.13

CSCuj97259

Cisco IOS/核心

279

ROMMON

125

FPGA

1.13

4.3.2

Cisco IOS/核心

285(151-3.SVF)

ROMMON

125

FPGA

1.13

4.3.4

Cisco IOS/核心

287(151-3.SVFa)

它可能會說285個可用，這是錯誤的。

ROMMON

125

FPGA

1.13

5.1.0

Cisco IOS/核心

292(151-3.SVE)

ROMMON

125

FPGA

1.13

5.1.1

Cisco IOS/核心

322.6(151-3.SVG)

ROMMON

126

要使用高級功能，衛星必須運行此版本。

FPGA

1.13

5.1.2

Cisco IOS/核心

327(151-3.SVG2)

ROMMON

127

FPGA

1.13

5.1.3

Cisco IOS/核心

338.1(151-3.SVI)

ROMMON

127

FPGA

1.13

5.2.0

Cisco IOS/核心

353(151-3.SVH)

ROMMON

127

FPGA

1.13

5.2.1

Cisco IOS/核心

353(151-3.SVH)

ROMMON

127

FPGA

1.13

5.2.2

Cisco IOS/核心

378(151-3.SVH2)

ROMMON

127

FPGA

1.13

5.3.0

Cisco IOS/核心

530.101(151-3.SVI)

ROMMON

127.0

FPGA

1.13

5.3.1

Cisco IOS/核心

531.101

ROMMON

127.0

FPGA

1.13

5.3.2

Cisco IOS/核心

532.101

ROMMON

127.0

FPGA

1.13

901

XR版本

FCS或SMU

映像型別

映像版本

備註

4.3.0

FCS

Cisco IOS/核心

1212.1

ROMMON

2.1

FPGA

不適用

4.3.1

FCS

Cisco IOS/核心

1304.23

ROMMON

2.1

FPGA

不適用

4.3.2

FCS

Cisco IOS/核心

1308.18

ROMMON

2.1

FPGA

不適用

4.3.4

FCS

Cisco IOS/核心

1312.06

ROMMON

2.1

FPGA

不適用

5.1.0

FCS

Cisco IOS/核心

1308.18

ROMMON

2.1

FPGA

不適用

5.1.1

FCS

Cisco IOS/核心

1401.13

ROMMON

2.1

FPGA

不適用

5.1.2

FCS

Cisco IOS/核心

1404.11

ROMMON

2.1

FPGA

不適用

5.1.3

FCS

Cisco IOS/核心

1408.01

ROMMON

2.1

FPGA

不適用

5.2.0

FCS

Cisco IOS/核心

1406.12

ROMMON

2.1

FPGA

不適用

5.2.1

FCS

Cisco IOS/核心

1406.12

ROMMON

2.1

FPGA

不適用

5.2.2

FCS

Cisco IOS/核心

1409.29

ROMMON

2.1

FPGA

不適用

5.3.0

FCS

Cisco IOS/核心

1409.29

ROMMON

2.1

FPGA

不適用

已知的問題

映像下載失敗

Saw the following message which indicates something blocking the image transfer

SAT9K_IMG_DOWNLOADER-3-TFTP_READ_FAIL: FTP download failure for 4502A1__.FPG with

error code:-3

建議：檢查管理平面保護(MPP)配置，以確保機箱間鏈路(ICL)埠的TFTP設定為allowed。

映像下載錯誤地顯示已完成

在此案例中，介面控制平面延伸器(ICPE)報告安裝完成，但檢查衛星時，它不會執行最新版本。

RP/0/RSP0/CPU0:asr9k#install  nv satellite 101 transfer  progress

Wed Dec 18 16:36:43.381 CST

1 configured satellite has been specified for transfer.

1 satellite has successfully initiated transfer.

| Working...RP/0/RSP0/CPU0:Dec 18 16:37:00.072 CST: icpe_gco[1148]:

%PKT_INFRA-ICPE_

GCO-6-TRANSFER_DONE : Image transfer completed on Satellite 101

Press Ctrl+C at any time to stop displaying the current progress.

Completed.

1 satellite has successfully completed the transfer operation: 101.

RP/0/RSP0/CPU0:asr9k#install  nv  satellite  101 activate  progress

Wed Dec 18 16:37:26.943 CST

WARNING: This will take the requested satellite out of service.

Do you wish to continue? [confirm(y/n)] y

1 configured satellite has been specified for install.

1 satellite has successfully initiated install.

<snip>

RP/0/RSP0/CPU0:Dec 18 16:37:29.962 CST: icpe_gco[1148]:

%PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-INSTALL_DONE :

Image install completed on Satellite 101

RP/0/RSP0/CPU0:Dec 18 16:37:29.968 CST: invmgr[262]:

%PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR: Node 101

removed

Completed.

1 satellite has successfully completed the install operation: 101.

RP/0/RSP0/CPU0:asr9k#show nv satellite  status  satellite 101

Wed Dec 18 16:39:09.258 CST

Satellite 101

-------------

State: Connected (Stable)

Type: asr9000v

MAC address: 8478.ac05.8a14

IPv4 address: 101.101.101.101

Configured Serial Number: CAT1733U1K2

Received Serial Number: CAT1733U1K2

Remote version: Compatible (not latest version)

ROMMON: 125.0 (Latest)

FPGA: 1.13 (Latest)

IOS: 210.0 (Available: 292.0)

需檢查的專案：

- MPP配置（請參見上一節）。

- 如果在安裝CLI中使用progress關鍵字，則不要使用5.1.2或5.2.0之前的版本中的progress關鍵字。

- 確保TFTP主機未設定（例如，tftp vrf預設ipv4伺服器主機disk0：）。

- 如果衛星是ASR901，安裝可能會由於空間限制而失敗。建議從901快閃記憶體中刪除非nV映像，然後執行sqeze flash:以釋放空間。

注意：影象傳輸大約需要五分鐘。

5.1.1雙家庭問題

從版本5.1.1升級到版本5.1.2或降級可能會導致升級失敗時，存在已知問題，Cisco錯誤ID CSCuo41004中對此進行了說明。

<B>Symptom:</B>

During an upgrade from 5.1.1 or downgrade to 5.1.1 scenario, both hosts of a dual

head satellite configuration become the standby host for the satellite. This

stops traffic.

<B>Conditions:</B>

A dual head topology for nV ICPE configuration and one of the hosts being 5.1.1, with

the other being a later version.

<B>Workaround:</B>

Ensure that the secondary host is the host that is running 5.1.1. So during an upgrade

from 5.1.1, then upgrade the primary host first; during a downgrade to 5.1.1, then

downgrade the secondary host first.

The primary host can be identified using the <cmdBold>show nv satellite protocol

redundacy<noCmdBold> command.

An alternative option (if only a few satellites have been configured) is to explicitly

configure host priorities for the 2 hosts.

<B>Further Problem Description:</B>

The dual system will recover when both systems have the same version.

If testing between versions is required, then the user must explicitly configure host

priorities.