目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

具有控制檯和AUX埠的路由器表

終端連線的控制檯埠設定

控制檯和AUX聯結器的型別

RJ-45電纜

如何識別RJ-45電纜

直通電纜

交叉纜線

卷電纜

RJ-45到DB-9凹頭*

DB-25聯結器的電纜型別

RS 232直通電纜

介面卡

RJ-45-to-DB-9介面卡

RJ-45-to-DB-25介面卡

工作正常的電纜和介面卡設定

RJ-45埠和介面卡引腳佈局

DB-25控制檯和AUX埠引腳佈局

控制檯電纜套件

Cisco RJ-45元件指南

相關資訊

簡介

本檔案介紹主控台和輔助(AUX)連線埠的電纜和聯結器需求。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

Cisco路由器具有基於RJ-45或DB-25 DCE/DTE控制檯和AUX埠。您可以將終端(DTE)或數據機(DCE)連線到這些埠。在任何一種情況下，您都需要RJ-45電纜和RJ-45-to-DB-25或RJ-45-to-DB-9聯結器。

具有控制檯和AUX埠的路由器表

本節中的表格列出了某些Cisco路由器系列以及相應的控制檯和AUX埠。

路由器

控制檯埠

控制檯埠電纜

AUX埠

AUX埠電纜

600

RJ-45(管理埠)

RJ-45滾轉/RJ-45到DB-9凹式

不適用

不適用

700

RJ-45

RJ-45滾動

不適用

不適用

800

RJ-45

RJ-45滾動/RJ-45到DB-9凹式

不適用

不適用

1000

RJ-45

RJ-45滾動

不適用

不適用

1600

RJ-45

RJ-45滾動/RJ-45到DB-9凹式

不適用

不適用

1700

RJ-45

RJ-45滾動/RJ-45到DB-9凹式

RJ-45

RJ-45滾動

2500

RJ-45

RJ-45滾動

RJ-45

RJ-45滾動

2600

RJ-45

RJ-45滾動

RJ-45

RJ-45滾動

3600

RJ-45

RJ-45滾動

RJ-45

RJ-45滾動

MC3810

RJ-45

RJ-45滾動

RJ-45

RJ-45滾動

4000

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45滾動

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45滾動

AS5200/5300

RJ45

RJ-45滾動

RJ-45

RJ-45滾動

AS5400

RJ-45

RJ-45滾動

RJ-45

RJ-45滾動

AS5800

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45滾動

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45滾動

7100/7200/7300

RJ-45

RJ-45滾動

RJ-45

RJ-45滾動

7200

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45滾動

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45滾動

7500

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45滾動

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45滾動

12000

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45滾動

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45滾動

終端連線的控制檯埠設定

將終端機連線到主控台連線埠之前，請設定終端機以與路由器主控台連線埠相符，如下所示：

- 9600波特

- 8個資料位

- 無奇偶校驗

- 2個停止位(9600 8N2)或1個停止位

- 取決於路由器。

控制檯和AUX聯結器的型別

思科路由器有三種型別的控制檯和AUX聯結器。本節中的表列出了以下型別：

- RJ-45

- DB-25 DCE

- DB-25 DTE

有三種型別的RJ-45到DB-25聯結器：

1. DCE樣式（數據機）

2. DTE樣式

3. DCE樣式（非數據機）

每種樣式都有不同的角色。通常，DTE用於終端，DCE（數據機）用於數據機，而DCE（非數據機）已過時。

註：如果要將DCE樣式（非數據機）更改為DCE樣式（數據機），請將引腳6移至引腳8。

適用於思科路由器的主控台和AUX聯結器

聯結器

圖形

RJ-45

RJ-45

DB-25 DCE

DB-25 DCE

DB-25 DTE

DB-25 DTE

控制檯和AUX埠電纜：

- RJ-45電纜

- RS 232直通電纜

RJ-45電纜

思科產品使用以下型別的RJ-45電纜：

- 直通

- 交叉

- 已滾動

- RJ-45轉DB9凹頭

思科不提供這些纜線。這些電纜可從其他來源廣泛獲得。控制檯電纜通常隨控制檯電纜套件提供。

註：控制檯埠不支援數據機控制或硬體流控制。

RJ-45聯結器

如何識別RJ-45電纜

要識別RJ-45電纜型別，請將電纜的兩端緊緊握住，以便可以看到兩端內部的彩色電線，如下所示：

RJ-45電纜端

有三種常用的RJ-45電纜：直線、交叉和卷狀。並排按住RJ-45電纜的兩端。每端有8條彩色條紋或管腳。如果彩色引腳的順序在兩端相同，則電纜為直線。如果兩端的顏色順序顛倒，電纜就會捲起。

檢查彩色電線的順序以確定RJ-45電纜的型別。本節介紹如何執行此操作。

直通電纜

在直通電纜中，電纜兩端的彩色電線順序相同。

直通電纜

直通電纜

RJ-45直通（乙太網）電纜引腳佈局

訊號

RJ-45引腳

RJ-45引腳

訊號

Tx+

1

1

Tx+

Tx-

2

2

Tx-

Rx+

3

3

Rx+

-

4

4

-

-

5

5

-

Rx-

6

6

Rx-

-

7

7

-

-

8

8

-

交叉纜線

在交叉電纜中，電纜一端的第一（最左側）彩色電線是電纜另一端的第三彩色電線。

交叉纜線

交叉纜線

RJ-45交叉（乙太網）電纜引腳佈局

訊號

RJ-45引腳

RJ-45引腳

訊號

Tx+

1

3

Rx+

Tx-

2

6

Rx-

Rx+

3

1

Tx+

-

4

4

-

-

5

5

-

Rx-

6

2

Tx-

-

7

7

-

-

8

8

-

卷電纜

在卷線電纜中，電纜一端的彩色電線與電纜另一端的彩色電線的順序相反。

卷電纜

卷電纜

卷線電纜引腳佈局

訊號

RJ-45引腳

RJ-45引腳

訊號

-

1

8

-

-

2

7

-

-

3

6

-

-

4

5

-

-

5

4

-

-

6

3

-

-

7

2

-

-

8

1

-

註意：CAB-OCTAL-ASYNC（與Cisco 2509、2510、2511和2512配合使用的8埠RJ-45介面卡）與反轉電纜相同。

RJ-45到DB-9凹頭*

RJ-45到DB-9凹頭*

此電纜也稱為管理電纜。

- Cisco為600、800、1600和1700系列路由器提供此電纜。

DB-25聯結器的電纜型別

RS 232直通電纜

此圖顯示串列電纜CAB-R23=（部件號74-0173），它是所有路由器平台的通用串列電纜：

適用於DB-25聯結器的RS 232直通電纜的兩端

適用於DB-25聯結器的RS 232直通電纜的兩端

該電纜一端有凹頭DB-25聯結器，另一端有凸頭DB-25聯結器。根據Cisco路由器被指定為DCE裝置還是DTE裝置，CAB-R23電纜的任一端可以是Cisco端或網路端。如果路由器被指定為DCE裝置，則凹式DB-25聯結器是Cisco端。如果路由器被指定為DTE裝置，則凸式DB-25聯結器是Cisco端。

RS 232直通電纜的針腳佈局(DB-25)

凸式DTE針腳

凹式DTE針腳

25針

訊號

25針

訊號

-

-

J2-1

遮蔽GND

J2-1

遮蔽GND

J2-2防護罩

TxD -

J2-2防護罩

TxD -

J2-3防護罩

RxD -

J2-3防護罩

RxD -

J2-4防護罩

RTS -

J2-4防護罩

RTS -

J2-5防護罩

CTS -

J2-5防護罩

CTS -

J2-6防護罩

DSR -

J2-6防護罩

DSR -

J2-7防護罩

電路GND -

J2-7防護罩

電路GND

J2-8防護罩

DCD -

J2-8防護罩

DCD -

J2-15防護板

TxC -

J2-15防護板

TxC -

J2-17防護板

RxC -

J2-17防護板

RxC -

J2-18防護板

LTST -

J2-18防護板

LTST -

J2-20防護板

DTR -

J2-20防護板

DTR -

J2-24防護罩

TxCE -

J2-24防護罩

TxCE -

介面卡

您需要兩種型別的介面卡才能將PC連線到路由器。

- RJ-45-to-DB-9介面卡

- RJ-45-to-DB-25介面卡

RJ-45-to-DB-9介面卡

此介面卡通過COM埠將路由器連線到PC。

RJ-45-to-DB-9介面卡

RJ-45-to-DB-9介面卡

RJ-45-to-DB-25介面卡

此介面卡通過串列埠將路由器連線到PC。

RJ-45-to-DB-25介面卡

RJ-45-to-DB-25介面卡 — 凹式介面卡

工作正常的電纜和介面卡設定

以下是主控台進入路由器的最常見方式。

控制檯連線組合

控制檯埠

纜線

PC介面卡

控制檯埠介面卡

RJ-45

RJ-45滾動

DB-9/DB-25

無

DB9-RJRT介面卡 — 翻轉RJ-45電纜

DB-25 DCE

RJ-45滾動

DB-9/DB-25

RJ-45-to-DB-25

DB-25 DCE

DB-25

無

無

DB-25 DCE、DB-25、無、無

RJ-45

RJ-45-to-DB-9

無

無

- Cisco為Cisco 600、800、1600和1700系列路由器提供此電纜。

您不能隨機混合和匹配這些元件。以下是有效的組合：

控制檯連線組合

連接埠

RJ-45電纜

DB-25介面卡

附加

AUX/控制檯

直的

DCE非數據機

終端

AUX/控制檯

已滾動

DTE

終端

AUX/控制檯

已滾動

DCE數據機

資料機

AUX/控制檯

RJ-45轉DB9

無

終端

這些是唯一有效的設定。如果您沒有所需的元件，請使用RJ-45 Component Guide圖表進行訂購。

RJ-45埠和介面卡引腳佈局

此圖顯示RJ-45控制檯和AUX埠的引腳佈局。控制檯埠不使用RTS/CTS。

RJ-45埠引腳佈局

訊號

主控台連線埠(DTE)

RJ-45反轉電纜

介面卡

介面卡

訊號

RJ-45

RJ-45引腳

DB-9引腳

DB-25針腳

CTS

1

8

7

4

RTS

DTR

2

7

4

20

DSR

TxD

3

6

3

2

RxD

GND

4

5

5

7

GND

GND

5

4

5

7

GND

RxD

6

3

2

3

TxD

DSR

7

2

6

8

DTR

RTS

8

1

8

5

CTS

DB-25控制檯和AUX埠引腳佈局

控制檯埠訊號

引腳

訊號

方向

說明

1

GND

-

接地

2

TxD

<—

傳輸資料

3

RxD

—>

接收資料

6

DSR

—>

資料集就緒（始終開啟）

7

GND

-

接地

8

DCD

—>

偵測到資料載波（一律開啟）

註：控制檯埠不支援數據機控制或硬體流控制。

輔助連線埠訊號

引腳

訊號

方向

說明

2

TxD

—>

傳輸資料

3

RxD

<—

接收資料

4

RTS

—>

請求傳送（用於硬體控制）

5

CTS

<—

清除傳送（用於硬體流控制）

6

DSR

<—

資料集就緒

7

訊號接地

-

載波檢測（用於數據機控制）

8

CD

<—

資料終端就緒（僅用於數據機控制）

20

DTR

—>

註：輔助埠支援硬體流控制和數據機控制。

控制檯電纜套件

您的路由器隨附控制檯電纜套件。將路由器連線到PC或終端時，請使用該kit。

控制檯電纜套件包含以下專案：

- RJ-45轉RJ-45控制檯電纜（藍色）

- RJ-45-to-DB-25介面卡（灰色）

- RJ-45-to-DB-9介面卡（灰色）

註：預設情況下，Cisco 7200系列和Cisco 7301不附帶控制檯電纜套件。如果需要控制檯電纜，請訂購附件套件（部件號：ACS-2500ASYN）。

RJ-45-to-RJ-45控制檯電纜

RJ-45-to-DB-25介面卡

RJ-45-to-DB-9介面卡

RJ-45-to-RJ-45控制檯電纜

RJ-45-to-DB-25介面卡

DB-9-to-RJ-45主控台配接器

Cisco RJ-45元件指南

此圖表總結了Cisco的RJ-45元件：

RJ-45元件指南

樣式

目錄部件號

目錄描述

標籤

遮蔽？

DTE

CAB-500DTF=

DB-25聯結器，DTE凹式

29-0810-01/29-DTF-01

否

DTE

CAB-500DTM=

DB-25聯結器，DTE凸式

否

資料機

CAB-25AS-MMOD=

電纜連線 — 數據機到RJ45 SHLD

是

資料機

CAB-MMOD=

ADP，RJ45/DSUB

29-0881-01/29-MMOD-01

否

DCE

CAB-500DCF=

DB-25聯結器，（非數據機）DCE凹頭

29-0809-01/29-DCF-01

否

DCE

CAB-500DCM=

DB-25聯結器，（非數據機）DCE凸式

29-0808-01/29-DCM-0129-0808-01/29-DCM-01

否

不適用

卷電纜

CABASY，RJ45卷式，模組化

72-0876-01/CAB-500RJ

不適用

不適用

直通電纜

— 不在目錄中 —

31-0756-01

不適用

DB-25/DB-9連線電纜

不適用

取決於路由器*

RJ-45到DB-9母纜和一體電纜

72-3383-01

不適用

不適用

CAB-R23=

RS 232直通電纜

-

不適用

不適用

取決於路由器*

用於數據機連線的DB-9凸頭到DB-25凸頭

29-4043-01

不適用

前七個條目是DB-25聯結器，最後兩個是RJ-45電纜。聯結器按其性別和角色進行描述。例如，FDTE是凹式DTE樣式聯結器，MMOD是凸式數據機樣式聯結器，以此類推。同樣，需要遮蔽電纜才能以115.2 kbps的速度運行。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems