目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

電纜產品編號、部件號和說明

相關資訊

簡介

本文檔提供確定適用於您的思科裝置的正確電纜部件所需的資訊。若要根據您的需求找到正確的電纜，請參閱電纜產品編號、部件號和說明部分中的表。在「硬體」列中，找到需要電纜的電腦，然後檢視相應的產品號、部件號和部件說明。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需檔案慣例資訊，請參閱思科技術提示慣例。

電纜產品編號、部件號和說明

產品編號

部件號

硬體

說明

APP-IC1=

76-0617

AGS

控制檯埠和電纜

APP-JC1=

76-0636-01

AGS

控制檯埠和電纜

CAB-232FC=

72-0794-01

7000、4000、3600、2500、1600、接入伺服器和AccessPro PC卡

FEM DCE RS-232駕駛室10英尺

CAB-232MT=

72-0793-01

7000、4000、3600、2500、1600、接入伺服器和AccessPro PC卡

男DTE RS-232電纜，10英尺

CAB-25AS-MMOD=

CAB-25AS-MMOD=

2509-2512、2500

電纜連線 — 數據機到RJ45 SHLD

CAB-25AS-FDTE=

CAB-25AS-FDTE=

2509-2512、2500

電纜CONN-FDTEv

CAB-25AS-TELCO=

CAB-25AS-TELCO=

2509-2512

電纜25AS 68針–2TELCO 50針

CAB-3C232=

72-0670-01

3000

10Ft RS232 DTE 3000電纜10Ft RS232 DTE 3000電纜v

CAB-3C232C

72-0736-01

3000、3104/3204

RS232 DCE電纜

CAB-3C449=

72-0672-01

3000

10Ft RS449 DTE 3000電纜

CAB-3C449C=

72-0738-01

3000、3104/3204

RS449 DCE電纜

CAB-3C530=

72-0732-01

3000

10Ft RE530 DTE 3000電纜

CAB-3CE18=

72-0676-01

3000、2000、IGS

18英吋乙太網介面卡電纜

CAB-3CV35V2=

72-0671-02

3000

10ft V.35 DTE 3000電纜V2

CAB-3CV35V2C=

72-0740-02

3000、3104/3204

V.35 DCE電纜(V2)

CAB-3CX21=

72-0683-02

3000

10Ft X.21 DTE 3000電纜

CAB-3CX21C=

72-0737-01

3000、3104/3204

X.21 DCE電纜

CAB-449FC=

72-0796-01

7000、4000、2500

FEM DCE RS-449駕駛室FT

CAB-449MT=

72-0795-01

7000、4000、2500

男DTE RS-449電纜，10英尺

CAB-500DCF=

29-0809-01

CS500

DB-25聯結器，DCE凹式

CAB-500DCM=

29-0808-01

CS500

DB-25聯結器，DCE凸式

CAB-500DTF=

29-0810-01

CS500

DB-25聯結器，DTE凹式

CAB-500DTM=

29-0811-01

CS500

DB-25聯結器，DTE凸式

CAB-500RJ=

31-0590-01

2500、CS500

RJ-45控制檯電纜

CAB-530MT=

72-0797-01

7000、4000、3600、2500、1600、接入伺服器和AccessPro PC卡

男DTE RS-530駕駛室10英尺

CAB-5MODCM=

29-0881-01

CS500

電纜元件備件v

CAB-7K232FC=

72-0751-01

7000(SxSIP)

女DCE RS-232駕駛室10英尺

CAB-7K232MT=

72-0747-01

7000(SxSIP)

EOL-HD凹式DCE RS-440駕駛室10英尺

CAB-7K449FC=

72-0753-01

7000(SxSIP)

EOL-HD凹式DCE RS-440駕駛室10英尺

CAB-7K449MT=

72-0749-01

7000(SxSIP)

EOL-HD凸式DTE RS-449電纜，10英尺

CAB-7KCT1DB15=

72-0799-00

7500、7000、4000和3600

DSX1到CSU DB-15直通電纜

CAB-7KCT1NULL=

72-0800-00

7500、7000、4000和3600

DSX1到CSU DB-15空電纜

CAB-7KV35FC=

72-0754-01

7000(SxSIP)

EOL-HD凹式DCE V.35電纜10英尺v

CAB-7KV35MC=

72-0762-01

7000(SxSIP)

EOL-HD凹式DTE V.35電纜10英尺

CAB-7KV35MC=

72-0763-01

7000(SxSIP)

EOL-HD凸式DCE V.35電纜10英尺

CAB-7KV35MT=

72-0748-01

7000(SxSIP)

EOL-HD凸式DTE V.35電纜10英尺

CAB-7KX21FC=

72-0764-01

7000(SxSIP)

EOL-HD凹式DCE X.21電纜，10英尺

CAB-7KX21MT=

72-0750-01

7000(SxSIP)

EOL-HD凸式DTE X.21電纜，10英尺

CAB-8K=

72-0250

ASM(CSC-16)

8線路轉接電纜

CAB-AC=

72-0259

除7XXX外，所有

電源線，110V電源線，110V

CAB-ACA=

72-0746-01

除7XXX外，所有

插頭，電源線，澳洲，10A

CAB-ACE=

72-0460

除7XXX外，所有

電源線 — 歐洲

CAB-ACI=

72-0556

除7XXX外，所有

PWR，義大利語，取代CAB-ITL=

CAB-ACU=

72-0557

除7XXX外，所有

電源線 — 英國

CAB-ADPTRS-RJ45=

CAB-ADPTRS-RJ45=

2500

8個介面卡 — RJ45到RJ45 SHLD

CAB-AS51-8=

CAB-AS51-8=

AS5100

從AS51卡的8A「Y」電纜se v

CAB-ATM-DS3/E3=

CAB-ATM-DS3/E3=

7000、4000

ATM電纜，DS3+e3;10英尺

CAB-E1-BNC=

CAB-E1-BNC=

7500、7000、4000、3600和接入伺服器

E1電纜BNC 75ohm/非平衡5m

CAB-E1-DB15=

CAB-E1-DB15=

7500、7000、4000、3600和接入伺服器

E1電纜DB15 120 ohm/平衡5米

CAB-E1-DIN=

CAB-E1-DIN=

7000、4000

E1電纜DIN 120歐姆/平衡5米

CAB-E1-RJ48=

CAB-E1-RJ48=

7000、4000

E1電纜RJ48 120ohm/平衡5mv

CAB-E1-PRI=

CAB-E1-PRI=

7500、7000、4000、3600和接入伺服器

E1 ISDN PRI電纜，10英尺

CAB-E1-TWINAX=

CAB-E1-TWINAX=

7500、7000、4000、3600和接入伺服器

電纜TWINAX 120歐姆/平衡5米

CAB-FMDD=

72-0769-01

7000、4000、AGS+

迷你DIN到DIN轉換器駕駛室

CAB-HNUL=

72-0727-01

7500、7000和4000

Cabasy、無數據機、DTE、HSSI

CAB-HSI1=

72-0710-01

7500、7000和4000

HSSI電纜，凸式至凸式聯結器

CAB-IF=

72-0672

IGS

EOL — 電纜過渡10英尺，IGS

CAB-IR=

72-0670

IGS

EOL — 電纜過渡10英尺，IGS

CAB-IV=

72-0671

IGS

電纜過渡10英尺V.35,IGS

CAB-IX=

72-0683-01

IGS

電纜過渡，10ft.X.21.IGS

CAB-MC+/ENVM

72-0718-01

AGS+

從CSC MC+到ENVM的電纜

CAB-NP232C=

72-0736-01

4000

10英尺RS232 DCE 4000電纜

CAB-NP232T=

72-0670-01

4000

10英尺RS232 DTE 4000電纜

CAB-NP449C=

72-0738-01

4000

10英尺RS449 DCE 4000電纜

CAB-NP449T=

72-0672-01

4000

10Ft RS449 DTE 4000電纜

CAB-NP4B

CAB-NP4B

4000

CABASY，ISDN BRI鎖定I/F，4 vv

CAB-NP530=

72-0732-01

4000

RS-530 DTE(CISCO 3000)

CAB-NP8B

CAB-NP8B

4000

CABASY，ISDN BRI鎖定I/F 8

CAB-NP8B-LT

CAB-NP8B-LT

4000

CABASY、ISDN BRI線路終端

CAB-NPV35CV2=

72-0740-02

4000

10ft V.35 DCE 4000電纜V2

CAB-NPV35TV2=

72-0671-02

4000

10ft V.35 DTE 4000電纜V2

CAB-NPX21C=

72-0737-01

4000

10Ft X.21 DCE 4000電纜

CAB-NPX21T=

72-0683-02

4000

10Ft X.21 DTE 4000電纜

CAB-NV=

72-0488

AGS+

電纜CSC-MC

CAB-OCF=

75-1017-01

ASM

DB25、介面卡、DCE、F

CAB-OCM=

75-1018-01

ASM

DB25、介面卡、DCE、M

CAB-OCT=

72-0684

ASM

卡巴西、章魚

CAB-OCTAL-ASYNC=

CAB-OCTAL-ASYNC=

2509-2512

電纜非同步8埠RJ45

CAB-OCTAL-FDTE=

CAB-OCTAL-FDTE=

2509-2512

電纜OCTAL+RJ45-F

CAB-OCTAL-KIT=

CAB-OCTAL-KIT=

2509-2512

電纜八進位+RJ45 — 凸式DSB

CAB-OTF=

75-1019-01

ASM

DB25介面卡，DTE，F

CAB-OTM=

75-1020-01

ASM

DB25介面卡，DTE，M

CAB-PCA-VA=

CAB-PCA-VA=

7500、7000

適用於CIP的PCA V-CABLE A

CAB-PCA-VB=

CAB-PCA-VB

7500、7000

適用於CIP的PCA V型纜線B

CAB-PCA-Y=

CAB-PCA-Y=

7500、7000

PCA匯流排和標籤Y型電纜套件

CAB-R23=

74-0173

對於所有路由器平台

電纜，RS232裝置

CAB-R23NZ=

72-0757-01

AGS+

DTE NRZI過渡電纜

CAB-R44=

74-0187

對於所有路由器平台

電纜RS449裝置

CAB-RJ45=

CAB-RJ45=

2500、CS500

CAB-RJ45-RJ45 8英尺

CAB-ST=

72-0382

STS-10(X)

電纜，STS-10

CAB-V35FC=

72-0792-01

7000、4000、3600、2500、1600、接入伺服器和AccessPro PC卡

FEM DCE V35駕駛室10英尺

CAB-V35FT=

72-0801-01

4000

FEM DTE V35駕駛室10英尺

CAB-V35MC=

72-0802-01

4000

男DCE V35駕駛室10英尺

CAB-V35MT=

72-0791-01

7000、4000、3600、2500、1600、接入伺服器和AccessPro PC卡

男DTE V35駕駛室10英尺

CAB-V35MTS=

72-0816-01

1001

Cable ASY V.35 Shield 3 MTRS

CAB-VCF=

72-0685

AGS+

V.35,2米電纜F端凸式DCE

CAB-VCM=

72-0681

AGS+

V.35,2-Mtr電纜M端凸式DCE

CAB-VTF=

72-0695

AGS+

V.35,2米電纜F端凸式DTE

CAB-VTM=

72-0682

AGS+

V.35,2米電纜M端凸式DTE

CAB-X21FC=

72-0790-01

1001

FEM DCE X21駕駛室10英尺

CAB-X21MT=

72-0789-01

7000、4000、3600、2500、1600、接入伺服器和AccessPro PC卡

男性DTE X21駕駛室10英尺

CAB-X21MT=

72-0252

AGS

MCI/SCI內部裝置電纜

CAB-X21MT=

72-0676

3000、2000、IGS

乙太網18英吋尾部電纜

CAB-X21MT=

72-0712-01

MGS、CGS

SHLD，MCI/SCI，內部應用電纜

CAB-X21MT=

72-0717-01

AGS

SHLD，MCI/SCI，內部應用電纜

相關資訊

- 技術支援 - Cisco Systems