目錄

觀察到臨界溫度條件

ICSeverity

影響

說明

系統日誌消息

MessageSample

產品系列

Regex

建議

指令

觀察到臨界溫度條件

ICSeverity

1 — 警報

影響

溫度升高可能導致裝置關閉。

說明

此訊息表示裝置上存在環境條件。這可能是各種感測器的溫度讀數、電源電壓讀數或各種風扇的RPM。在消息文本中，它可以報告哪個感測器或位置已看到狀況，以及讀取的關鍵程度。

系統日誌消息

ENVIRONMENTAL-1-ALERT

MessageSample

Oct  8 15:27:38 <> %ENVIRONMENTAL-1-ALERT: Temp: Inlet x Location: Rx State: Critical Reading: xx Celsius

產品系列

- Cisco 4000 系列整合服務路由器

- Cisco cBR系列聚合式寬頻路由器

Regex

不適用

建議

使用show environment、show platform或show module和show logging命令檢驗卡、風扇和機箱狀態。您需要派遣當地技術人員來檢驗裝置上的環境溫度、氣流和過濾器狀態。如果問題仍然存在，請與支援工程師聯絡。

指令

#show version

#show logging

#show module

#show environment all

#show platform

#show clock

#show inventory