目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

NIM

型別

限制

計時

PVDM4

型別

支援的通道

安裝

軟體許可證要求

設定

命令語法

示例配置

驗證

疑難排解

問題1

解決方案

問題2

解決方案

問題3

解決方案

簡介

本檔案介紹最新一代思科路由器上的網路介面模組(NIM)以及如何設定這些模組。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

本檔案也說明主要速率介面(PRI)電路的新組態以及此新平台上的計時。

Cisco Integrated Services Routers(ISR)4000系列具有以下型號：

- 思科ISR4461

- 思科ISR4451

- 思科ISR4431

- 思科ISR4351

- 思科ISR4331

- 思科ISR4321

除非另有明確說明，否則本文檔中的部分適用於所有平台。本文檔介紹了這些平台上的PRI配置以及面臨的常見問題。

NIM

Cisco IOS® XE 3.9S及更高版本支援思科的第四代T1/E1語音和WAN NIM，這是通過T1/E1配置語音或資料所必需的。

型別

可用的Cisco T1/E1 NIM清單如下：

部件號

說明

NIM-1MFT-T1/E1

1埠multi-flex trunk語音/清除通道資料T1/E1模組

NIM-2MFT-T1/E1

2埠multi-flex中繼線語音/清除通道資料T1/E1模組

NIM-4MFT-T1/E1

4埠multi-flex中繼線語音/清除通道資料T1/E1模組

NIM-8MFT-T1/E1

8埠multi-flex中繼線語音/清除通道資料T1/E1模組

NIM-1CE1T1-PRI

1埠multi-flex中繼線語音/通道化資料T1/E1模組

NIM-2CE1T1-PRI

2埠multi-flex中繼線語音/通道化資料T1/E1模組

NIM-8CE1T1-PRI

8埠multi-flex中繼線語音/通道化資料T1/E1模組

限制

只有Cisco ISR 4000系列支援NIM卡。NIM Multiflex中繼(MFT)模組僅使用封包語音數位訊號處理器模組4(PVDM4)數位訊號處理器(DSP)。這些平台不支援舊的PVDM2和PVDM3。

計時

當NIM用於語音應用時，所有語音T1/E1必須同步到單個時鐘源，時鐘的任何差異都可能產生時鐘偏移或介面抖動。當NIM用於混合資料和語音應用時，每個資料埠可以使用獨立的時鐘，並且語音埠可以使用獨立於資料埠的時鐘源。

在全域性配置模式下輸入network-clock synchronization automatic命令時，NIM支援網路同步。如果輸入no network-clock participation slot / subslot命令，則此命令對於特定NIM無效。network-clock input-source priority controller [t1|e1] slot/bay/port命令是用來設定主要時鐘來源。

您可以輸入show network clocks synchronization命令以檢查路由器的網路時鐘，並輸入show platform hardware subslot 0/2 module device networkclock命令以驗證模組是否參與背板時鐘。

PVDM4

思科PVDM4安裝在主機板上的插槽或思科第四代T1/E1語音和WAN網路介面模組上。

註:ISR 4461沒有任何主機板插槽。

型別

PVDM4有不同的風格。

名稱

說明

PVDM4-32

32通道高密度語音DSP模組

PVDM4-64

64通道高密度語音DSP模組

PVDM4-128

128通道高密度語音DSP模組

PVDM4-256

256通道高密度語音DSP模組

支援的通道

這是PVDM4各種型別支援的通道數的清單，按支援的編解碼器複雜性分類。

複雜性

PVDM4-32

PVDM4-64

PVDM4-128

PVDM4-256

低複雜性語音

32

64

128

256

中等複雜性的語音

24

48

96

192

高複雜性語音

16

32

64

128

安裝

與前幾代PVDM2和PVDM3 DSP模組不同，PVDM4模組直接安裝在T1/E1 NIM上。根據所需的通道數，相應的DSP模組安裝在NIM上。

DSP模組

TDM語音服務

媒體服務（轉碼、會議等）

類比NIM上的DSP(FXO/FXS)

固定在NIM模組上

否

T1/E1 NIM上的PVDM4 DSP

是

是

SM/主機板插槽上的PVDM4 DSP

否

是

註:ISR 4000系列平台不支援PVDM2和PVDM3 DSP模組

軟體許可證要求

語音應用至少需要統一通訊技術包。Cisco 4400系列有一個與ISR G2類似的軟體包，該軟體包使用權(RTU)，也稱為基於榮譽。

60天後，評估許可證將自動轉換為RTU許可證。這時，預計可以為該平台上的該功能購買RTU許可證。此模型與ISR G2的模型相同。

注意:16.10.1a支援跨路由平台的智慧許可。(ASR、ISR、CSR、ISRv)。從傳統許可遷移到智慧許可

設定

命令語法

card type { t1 | e1 } slot subslot

network-clock synchronization automatic

network-clock synchronization participate slot / subslot

network-clock input-source priority controller [t1|e1] slot/bay/port

voice-card slot

codec complexity { flex [ reservation-fixed { high | medium }]

| high | medium | secure }

controller { t1 | e1 } slot / subslot / port

framing {sf | esf}

or

framing {crc4 | no-crc4}

linecode {ami | b8zs}

or

linecode { ami | hdb3 }

pri-group timeslots timeslot-range [ nfas_d | service ][voice-dsp]

註:NIM-xMFT-T1/E1 — 自 pri-group 上的命令 NIM-xMFT-T1/E1 僅用於語音，關鍵字 voice-dsp 不需要。

註:NIM-xCE1T1-PRI - option關鍵字 voice-dsp 僅可用於 NIM-xCE1T1-PRI (x可以是1、2或ISR 4000系列上的。預設值為不帶關鍵字 voice-dsp.

示例配置

card type t1 0 2

card type t1 0 3

!

isdn switch-type primary-5ess

!

network-clock synchronization automatic

network-clock synchronization participate 0/2

!

voice-card 0/2

dsp services dspfarm

no watchdog

!

network-clock input-source 1 controller t1 0/2/0

!

controller T1 0/2/0

framing esf

linecode b8zs

clock source line primary

cablelength long 0db

pri-group timeslots 1-24 voice-dsp

!

interface Serial0/2/0:23

encapsulation hdlc

isdn switch-type primary-5ess

no cdp enable

!

voice-port 0/2/0:23

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

問題1

當您嘗試在ISR G4上配置語音PRI時，出現以下錯誤：

==================

T1 0/1/0: No DSP resources to configure voice feature

==================

解決方案

主機板上只有一個PVDM插槽。分時多工(TDM)卡無法使用主機板PVDM。根據所需的通道數，相應的DSP模組安裝在NIM上。對於代碼轉換和會議等IP服務，PVDM4 DSP模組可以安裝在ISR 4000系列平台的主機板上。

如果show inventory輸出顯示此資訊，則表示主機板上安裝了PVDM卡。

NAME: "PVDM subslot 0/4", DESCR: "PVDM4-32 Voice DSP Module"

PID: PVDM4-32          , VID: V02, SN: FOC18334AVD

將PVDM卡放在NIM上後，show inventory命令將指示：

NAME: "subslot 0/1 db module 0", DESCR: "PVDM4-128 Voice DSP Module"

PID: PVDM4-128         , VID: V01, SN: FOC17176BLL

問題2

根據show inventory命令，T1模組沒有DSP，但此配置有效：

controller T1 0/2/0

pri-group timeslots 1-24 service mgcp

!

interface Serial0/2/0:23

isdn bind-l3 ccm-manager

解決方案

這是一個已知問題，已記錄在Cisco錯誤ID CSCuo86715中。在低於15.4(3)S1的所有Cisco IOS XE版本中，即使在NIM上沒有DSP，也會接受以前的命令。版本15.4(3)S1已修復此問題，如果NIM上沒有可用的DSP，則會提示使用者顯示「T1 0/2/0：沒有配置語音功能的DSP資源」錯誤消息。

問題3

如何在NIM上安裝PVDM 4?PVDM4是否可熱插拔？

解決方案

PVDM4 DSP安裝有兩個位置。對於TDM服務，DSP安裝在T1/E1 NIM上。由於NIM支援線上插入和拆卸(OIR)，因此無需關閉ISR 4000系列裝置即可將其拆除，並且可以拆除NIM上的DSP。但是，要插入或移除主機板上的PVDM4，必須關閉路由器。使用此示意性表示法在NIM上安裝PVDM4。

1

螺釘

2

PVDM4

3

支座

4

散熱器

1

螺釘

2

連接埠

3

網路介面模組

4

PVDM4