目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

產品編號

功能

平台支援

組態

簡介

乙太網LAN/WAN介面卡(WIC)網路模組通過提供用於附加WIC的插槽，擴展了Cisco 2600和3600系列路由器的功能。這些網路模組還包括用於LAN連線的乙太網或令牌環埠。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

產品編號

產品編號

說明

NM-1E2W

具有一個乙太網和兩個WIC插槽的網路模組

NM-1E1R2W

具有一個乙太網、一個令牌環和兩個WIC插槽的網路模組

NM-2E2W

雙乙太網、雙WIC插槽網路模組

如需詳細資訊，請參閱瞭解快速乙太網路LAN/WAN介面卡網路模組。

功能

- 僅限乙太網10 Mpbs。

- 乙太網0具有10 Base-T和AUI聯結器（自動感應）。

- NM-2E2W上的乙太網1僅適用於RJ-45。

- 在所有Cisco IOS®軟體版本中支持半雙工。

- 支援從Cisco IOS軟體版本12.0(4)T開始的全雙工模式。

注意：Cisco Discovery Protocol版本2(CDPv2)可以將乙太網介面報告為半雙工，即使該介面已配置為全雙工。此問題已記錄在Cisco錯誤ID CSCdp48362中。若要解決此問題，可以將系統軟體升級為不受錯誤影響的Cisco IOS軟體版本。

%CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on Ethernet2/0

(not full duplex), with C3550-03 FastEthernet0/11 (full duplex).

- 權杖環0具有遮蔽雙絞線(STP)和非遮蔽雙絞線(UTP)（自動感知）。

- 不支援全雙工模式。使用NM-1FE1R2W。

- 兩個WIC插槽。

- WIC卡不能熱插拔，但如果它們被熱插拔，則不會損壞硬體。

平台支援

Cisco IOS支援

Cisco 2600、Cisco 2600XM^1

Cisco 3620,3640

思科3631

Cisco 3660

Cisco 2691、3725、3745

NM-1E2W

不支援

所有Cisco IOS軟體版本

不支援

所有Cisco IOS軟體版本

不支援

NM-1E1R2W

不支援

Cisco IOS版本11.1(8)AA、11.2(4)XA、11.2(5)P、11.3、11.3T、所有12.x

不支援

所有Cisco IOS軟體版本

不支援

NM-2E2W

不支援

所有Cisco IOS軟體版本

不支援

所有Cisco IOS軟體版本

不支援

1 請參閱NM-2W，瞭解Cisco 2600系列路由器上的其他WIC插槽。

註：本文檔中的Cisco IOS軟體版本通常是支援相關平台、模組或功能的最低版本要求。使用Software Research工具可檢視思科建議的支援產品軟體。思科工具與資源頁面提供軟體研究工具和其他工具。

組態

Cisco 3600系列上的每個介面都配置為插槽/裝置號。有關如何識別插槽編號的詳細資訊，請參閱思科網路模組概觀。在網路模組上，介面的地址如下表所示：

- Ethernet interface是interface ethernet <slot>/0。

- 權杖環介面是介面權杖<slot>/0。

- 插槽W0中的串列WIC、T1通道服務單元/資料服務單元(CSU/DSU)或56/64k CSU/DSU WIC是interface serial <slot>/0。

- 插槽W0中的BRI-S/T WIC或BRI-U WIC是interface bri <slot>/0。

- 如果插槽W0不包含串列埠（串列WIC或56/64k CSU/DSU），則插槽W1中的串列WIC、T1 CSU/DSU或56/64k CSU/DSU WIC是interface serial <slot>/0。 如果插槽W0具有串列WIC，則插槽W1中的串列WIC是interface serial <slot>/1。

- 如果插槽W0不包含BRI WIC，則插槽W1中的BRI-S/T WIC或BRI-U WIC是interface bri <slot>/0。如果插槽W0具有BRI WIC，則插槽W1中的BRI WIC是interface bri <slot>/1。