目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

使用正確的終端設定

捕獲路由器輸出

傳送Break訊號

通過超級終端機Xmodem傳送Cisco IOS軟體映像

相關資訊

簡介

Microsoft Hyperterminal是最常用的終端模擬器程式之一。本檔案將說明如何在思科路由器上使用某些超級終端功能。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

使用正確的終端設定

如果您在超級終端中看到垃圾字元，或者路由器不再接受擊鍵，則可能是超級終端設定問題。您的路由器通常使用預設設定。

有關如何在Hyperterminal中配置這些設定的資訊，請參閱為控制檯連線應用正確的終端模擬器設定。

如果預設設定不能產生更好的結果，則可能是您的路由器配置為使用非標準設定。若要驗證這一點，請嘗試以不同速度連線，直到獲得有效提示。

如果所有速度都不成功，則您的路由器可能處於路由器掛起狀態。要解決此問題，請參閱排除路由器掛起故障。

捕獲路由器輸出

若要擷取長show指令(例如從show tech-support指令)或路由器偵錯的輸出，不能簡單地使用複製和貼上。而是從超級終端機使用「擷取文字」選項，如此處說明：

1. 從超級終端程式上的選單欄中選擇Transfer，然後從下拉選單中選擇Capture Text選項：

2. 在顯示的對話方塊中，建立要傳送給工程師的檔名。然後按一下Start。

3. 在router#提示時輸入terminal length 0命令。

terminal length命令允許控制檯滾動，即使您不在每個螢幕後按空格鍵。

注意：對於show tech-support命令，預設情況下啟用「terminal length 0」。

4. 發出工程師要求的命令，例如show interfaces命令。

5. 命令完成後，從「捕獲文本」子選單中選擇停止選項。

6. 根據需要對任意數量的文本捕獲重複步驟1至5。只需將您新建立的檔案附加到電子郵件，然後將其傳送給您的思科支援代表。

注意：不必每次都將終端長度設定為零。終端長度設定保持為零，直到手動設定另一個值。

7. 在router#提示符下輸入terminal length 24命令。這會導致控制檯在每個全屏後暫停，並允許您讀取輸出：

傳送Break訊號

若要恢復密碼或解決路由器掛起和啟動問題，請向您的路由器傳送break訊號。對於超級終端機，通常使用CTRL-Break或CTRL-F6 Break序列來完成此操作。如需其他可能的按鍵組合清單，請參閱標準Break按鍵順序組合。

如果路由器不接受Break鍵，請仔細閱讀標準Break鍵順序組合檔案的故障排除提示和如何模擬Break鍵順序部分。

通過超級終端機Xmodem傳送Cisco IOS軟體映像

如果由於某種原因（例如，引導失敗）需要通過控制檯埠安裝Cisco IOS®軟體映像，可以使用Xmodem傳輸。有關詳細的分步說明，請參閱使用ROMmon的Xmodem控制檯下載過程。

相關資訊

- 密碼復原期間的標準Break按鍵順序組合

- 為控制檯連線應用正確的終端模擬器設定

- 使用ROMmon的Xmodem控制檯下載過程

- 軟體配置暫存器

- 密碼復原程序

- 路由器掛起故障排除

- 技術支援與文件 - Cisco Systems