目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

問題：服務配置錯誤消息

解決方案

相關資訊

簡介

本文提供當您運行Cisco IOS®軟體時，在初始硬體啟動期間遇到的服務配置錯誤的說明。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題：服務配置錯誤消息

有時，在通過Cisco IOS軟體啟動Cisco硬體期間，會顯示類似以下錯誤消息：

- %開啟tftp://255.255.255.255/network-confg時出錯（套接字錯誤）

- %開啟tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg時出錯（套接字錯誤）

- %開啟tftp://255.255.255.255/3620-confg時出錯（套接字錯誤）

- %開啟tftp://255.255.255.255/3620.cfg時出錯（套接字錯誤）

這些錯誤訊息與Cisco IOS軟體中建立的預設服務組態選項相關，該選項會嘗試從網路簡單式檔案傳輸通訊協定(TFTP)伺服器存取服務組態檔。

解決方案

若要停用此功能，請發出no service config global指令。

Router#config terminal

Enter configuration commands, one per line.

Router(config)#no service config

Router(config)#exit

Router#copy running-config startup-config

這些錯誤消息不再出現在路由器的下一次啟動操作中。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems