目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

X.21速度和距離限制

CAB-X21MT串列電纜和元件

X.21 DTE電纜引腳佈局（DB-60到DB-15）

CAB-X21FC串列電纜和元件

X.21 DCE電纜引腳佈局（DB-60到DB-15）

相關資訊

簡介

本文檔介紹CAB-X21MT和CAB-X21FC串列電纜的技術和電纜規格。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

X.21速度和距離限制

下表列出了不同的X.21速度和距離限制。

資料速率（鮑率）

距離（英尺）

距離（米）

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

CAB-X21MT串列電纜和元件

CAB-X21MT串列電纜（部件號72-0789-01）的電纜性別為凸式DB-60到凸式DB-15，模式 — DTE。

注意：電纜本身將思科路由器標識為通向網路中其他裝置的DTE或DCE裝置；因此，從下表中選擇正確的產品編號非常重要。

CAB-X21MT串列電纜用於Cisco 7000系列、Cisco 4000系列、Cisco 3600系列、Cisco 2500系列、Cisco 1600系列、Cisco接入伺服器和AccessPro PC卡。此電纜在Cisco端有一個凸式DB-60聯結器，在網路端有一個凸式DB-15聯結器。

X.21 DTE電纜引腳佈局（DB-60到DB-15）

下表顯示了X.21 DTE電纜引腳佈局（DB-60到DB-15）。

注意：箭頭指示訊號方向：

- —>指示DTE到DCE

- < — 表示DCE到DTE

60針^1

訊號

說明

方向

15針

訊號

J1-48J1-47

GND MODE_2

賣空組

—

—

—

J1-51J1-52

GND MODE_DCE

賣空組

—

—

—

J1-46

Shield_GND

單一

—

J2-1

遮蔽GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

3號雙絞線

—>—>

J2-2 J2-9

Transmit+傳輸 —

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

2號雙絞線

—>—>

J2-3 J2-10

控制+控制 —

J1-28J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

6號雙絞線

<— <—

J2-4 J2-11

Receive+Receive-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

第1號雙絞線

<— <—

J2-5 J2-12

指示+指示 —

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

5號雙絞線

<— <—

J2-6 J2-13

計時+計時 —

J1-15防護板

Control_GND -

第4號雙絞線

—

J2-8防護罩

Control_GND -

1未引用的任何引腳未連線。

CAB-X21FC串列電纜和元件

CAB-X21FC串列電纜（部件號72-0790-01）的電纜性別為凸式DB-60到凹式DB-15，模式 — DCE。

CAB-X21FC串列電纜用於Cisco 7000系列、Cisco 4000系列、Cisco 3600系列、Cisco 2500系列、Cisco 1600系列、Cisco接入伺服器和AccessPro PC卡。此電纜在Cisco端有一個凸式DB-60聯結器，在網路端有一個凹式DB-15聯結器。

X.21 DCE電纜引腳佈局（DB-60到DB-15）

下表顯示了X.21 DCE電纜引腳佈局（DB-60到DB-15）。

注意：箭頭指示訊號方向：

- —>指示DTE到DCE

- < — 表示DCE到DTE

60針^1

訊號

說明

方向

15針

訊號

J1-48J1-47

GND MODE_2

賣空組

—

—

—

J1-46

Shield_GND

單一

—

J2-1

遮蔽GND

J1-28J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

6號雙絞線

<— <—

J2-2 J2-9

Transmit+傳輸 —

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

第1號雙絞線

<— <—

J2-3 J2-10

控制+控制 —

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

3號雙絞線

—>—>

J2-4 J2-11

Receive+Receive-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

2號雙絞線

—>—>

J2-5 J2-12

指示+指示 —

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

第4號雙絞線

—>—>

J2-6 J2-13

計時+計時 —

J1-15防護板

Control_GND -

5號雙絞線

—

J2-8防護罩

Control_GND -

1未引用的任何引腳未連線。

相關資訊

- 技術支援 - Cisco Systems