目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

V.35速度和距離限制

CAB-V35MT串列電纜元件

V.35 DTE電纜引腳佈局（DB-60到34引腳）

CAB-V35FC串列電纜元件

V.35 DCE電纜引腳佈局（DB-60到34引腳）

相關資訊

簡介

本檔案將說明V.35序列電纜元件和引腳佈局。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

V.35速度和距離限制

下表列出了不同的V.35速度和距離限制：

注意：EIA、TIA-449和V.35介面支援高達2.048 Mbps的資料速率。思科建議不要超出此上限，否則可能會導致資料遺失。

資料速率（鮑率）

距離（英尺）

距離（米）

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

CAB-V35MT串列電纜元件

此產品（部件號72-0791-01）的電纜性別為凸式DB-60到凸式Winchester 15針，模式 — DTE。

CAB-V35MT串列電纜用於Cisco 7000系列、Cisco 4000系列、Cisco 3600系列、Cisco 2500系列、Cisco 1600系列、Cisco接入伺服器和AccessPro PC卡。此電纜在Cisco端有一個凸式DB-60聯結器，在網路端有一個凸式Winchester聯結器。

V.35 DTE電纜引腳佈局（DB-60到34引腳）

此處的表顯示了V.35 DTE電纜引腳佈局（DB-60到34引腳）。

注意：箭頭指示訊號方向：

- —>指示DTE到DCE

- < — 表示DCE到DTE

60針^1

訊號

說明

方向

34針

訊號

J1-49J1-48

MODE_1 GND

賣空組

—

—

—

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

賣空組

—

—

—

J1-53 J1-54 J1-55 J1-56

TxC/NIL RxC_TxCE RxD/TxD GND

賣空組

—

—

—

J1-46

Shield_GND

單一

—

J2-A

幀GND

J1-45防護板

Circuit_GND -

12號雙絞線

—

J2-B護罩

Circuit_GND -

J1-42防護板

RTS/CTS —

9號雙絞線

—>—

J2-C防護罩

RTS -

J1-35防護板

CTS/RTS —

8號雙絞線

<—

J2-D遮蔽

CTS -

J1-34防護板

DSR/DTR —

7號雙絞線

<—

J2-E防護罩

DSR -

J1-33防護板

DCD/LL —

第6號雙絞線

<—

J2-F防護罩

RLSD —

J1-43防護板

DTR/DSR —

10號雙絞線

—>—

J2-H防護罩

DTR —

J1-44防護板

LL/DCD —

11號雙絞線

—>—

J2-K防護罩

LT—

J1-18J1-17

TxD/RxD+ TxD/RxD—

第1號雙絞線

—>—>

J2-P J2-S

SD+ SD—

J1-28J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

5號雙絞線

<— <—

J2-R J2-T

RD+ RD—

J1-20 J1-19

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

2號雙絞線

—>—>

J2-U J2-W

SCTE+ SCTE -

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

第4號雙絞線

<— <—

J2-V J2-X

SCR+ SCR—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

3號雙絞線

<— <—

J2-Y J2-AA

SCT+ SCT—

1未引用的任何引腳未連線。

CAB-V35FC串列電纜元件

此產品（部件號72-0792-01）的電纜性別為凸式DB-60到凹式Winchester Block Type，模式 — DCE。

CAB-V35FC串列電纜用於Cisco 7000系列、Cisco 4000系列、Cisco 3600系列、Cisco 2500系列、Cisco 1600系列、Cisco接入伺服器和AccessPro PC卡。此電纜在Cisco端有一個DB-60凸式聯結器，在網路端有一個Winchester凹式聯結器。

V.35 DCE電纜引腳佈局（DB-60到34引腳）

此處的表顯示了V.35 DCE電纜引腳佈局（DB-60到34引腳）。

注意：箭頭指示訊號方向：

- —>指示DTE到DCE

- < — 表示DCE到DTE

60針^1

訊號

說明

方向

34針

訊號

J1-49J1-48

MODE_1 GND

賣空組

—

—

—

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

賣空組

—

—

—

J1-53 J1-54 J1-55 J1-56

TxC/NIL RxC_TxCE RxD/TxD GND

賣空組

—

—

—

J1-46

Shield_GND

單一

—

J2-A

幀GND

J1-45防護板

Circuit_GND -

12號雙絞線

—

J2-B護罩

Circuit_GND -

J1-35防護板

CTS/RTS —

8號雙絞線

<—

J2-C防護罩

RTS -

J1-42防護板

RTS/CTS —

9號雙絞線

—>—

J2-D遮蔽

CTS -

J1-43防護板

DTR/DSR —

10號雙絞線

—>—

J2-E防護罩

DSR -

J1-44防護板

LL/DCD —

11號雙絞線

—>—

J2-F防護罩

RLSD —

J1-34防護板

DSR/DTR —

7號雙絞線

<—

J2-H防護罩

DTR —

J1-33防護板

DCD/LL —

6號雙絞線

<—

J2-K防護罩

LT—

J1-28J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

5號雙絞線

<— <—

J2-P J2-S

SD+ SD—

J1-18J1-17

TxD/RxD+ TxD/RxD—

第1號雙絞線

—>—>

J2-R J2-T

RD+ RD—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

第4號雙絞線

<— <—

J2-U J2-W

SCTE+ SCTE -

J1-22 J1-21

NIL/RxC+無/RxC—

3號雙絞線

—>—>

J2-V J2-X

SCR+ SCR—

J1-20 J1-19

TxCE/TxC+ TxCE/TxC—

2號雙絞線

—>—>

J2-Y J2-AA

SCT+ SCT—

1未引用的任何引腳均未連線。

相關資訊

- 路由器支援頁面

- 技術支援 - Cisco Systems