目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

CAB-530MT串列電纜元件

EIA-530 DTE電纜引腳佈局（DB-60到DB-25）

相關資訊

簡介

本文檔提供CAB-530MT串列電纜的技術和電纜規格。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

CAB-530MT串列電纜元件

此產品（部件號72-0797-01）的電纜性別為凸式DB-60到凸式DB-25，模式 — 僅限DTE。

CAB-530MT電纜用於Cisco 7000系列、Cisco 4000系列、Cisco 3600系列、Cisco 2500系列、Cisco 1600系列、Cisco接入伺服器和AccessPro PC卡。此電纜在Cisco端有一個凸式DB-60聯結器，在網路端有一個凸式DB-25聯結器。

EIA-530 DTE電纜引腳佈局（DB-60到DB-25）

下表顯示了EIA-530 DTE電纜引腳佈局（DB-60到DB-25）。

注意：箭頭指示訊號方向：

- —>指示DTE到DCE

- < — 表示DCE到DTE

60針^1

訊號

25針

訊號

方向DTE DCE^2

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

J2-2 J2-14

BA(A)、TxD+ BA(B)、TxD-

—>—>

J1-28J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

J2-3 J2-16

BA(A)、RxD+ BB(B)、RxD-

<— <—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

J2-4 J2-19

CA(A)、RTS+ CA(B)、RTS-

—>—>

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

J2-5 J2-13

CB(A)、CTS+ CB(B)、CTS-

<— <—

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

J2-6 J2-22

CC(A)、DSR+ CC(B)、DSR-

<— <—

J1-46 J1-47

Shield_GND MODE_2

J2-1 -

防護罩 —

短路

J1-48J1-49

GND MODE_1

-

-

短路

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

J2-8J2-10

CF(A)、DCD+ CF(B)、DCD-

<— <—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

J2-15J2-12

DB(A)、TxC+ DB(B)、TxC-

<— <—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

J2-17J2-9

DD(A)、RxC+ DD(B)、RxC-

<— <—

J1-44 J1-45

LL/DCD Circuit_GND

J2-18J2-7

LL電路_ GND

—> -

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

J2-20 J2-23

CD(A)、DTR+ CD(B)、DTR-

—>—>

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

J2-24 J2-11

DA(A)、TxCE+ DA(B)、TxCE-

—>—>

1未引用的任何引腳未連線。

2EIA-530介面無法在DCE模式下運行。EIA-530介面沒有DCE電纜。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems