目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

SONET概述

SONET鏈路

STS-1幀

STS-1 SONET開銷

OC-12串聯

SONET層次結構

SONET維護互動

警報和檢測標準

STS-1 SOH、LOH、POH和VT POH位元組

相關資訊

簡介

本檔案將簡要介紹以映像表示的同步光纖網路(SONET)。

附註：  表格和圖表由JDS Uniphase Corporation提供

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

SONET概述

本節以圖形格式概述SONET。

SONET鏈路

圖1顯示SONET鏈路的外觀。

圖1 - SONET鏈路

STS-1幀

圖2顯示了同步傳輸訊號級別1(STS-1)幀結構。

圖2 - STS-1幀結構

STS-1 SONET開銷

圖3顯示STS-1傳輸和路徑開銷（SONET開銷）。

圖3 - STS-1傳輸和路徑開銷

OC-12串聯

圖4檢視OC-12串聯。

圖4 - OC-12串聯

SONET層次結構

圖5顯示SONET層次結構。

圖5 - SONET層次結構

SONET維護互動

圖6顯示SONET維護互動的顯示方式。

圖6 - SONET維護互動

警報和檢測標準

表1列出了警報的含義及其檢測標準。

表1 — 警報的含義及其檢測標準

STS-1 SOH、LOH、POH和VT POH位元組

圖7和圖8提供了來自STS-1 SOH、Line OverHead(LOH)、Path OverHead(POH)和Virtual Tributary Path OverHead(VT POH)的所有位元組的說明。

圖7 - SOH部分開銷

圖8 - LOH線路開銷

相關資訊

- 光纖產品支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems