目錄

簡介

通道化STM-1/OC-3 SPA上的串列介面故障排除

簡介

本檔案介紹SPA-1XCHSTM1/OC3上的通道化序列介面的基本瞭解和疑難排解。

通道化STM-1/OC-3 SPA上的串列介面故障排除

1. 在路由器上發出「show ip interface brief」命令，檢查相關串列介面的狀態。如果介面狀態為「down/down」，則表示問題出在第1層，但介面狀態為「up/down」則表示問題出在第2層。如果問題出在第2層，則第一步是確保兩端都設定了相同的封裝。

2. 找到相應管理單元(AU)和支路單元組(TUG)下相應的同步光網路(SONET)控制器，用於該介面。

範例：

假定interface Serial3/0/0.1/1/1:1 is down/down。此表示法可解釋為"interface serial [slot/subslot/port].[au-4/tug-3/tug-2/e1]:[channel-group]"。 因此，對於介面Serial3/0/0.1/1/1:1，引數變為：

插槽= 3

子插槽= 0

埠= 0

Au-4 =1

圖3 = 1

Tug-2 =1

E1= 1

Channel-group = 1

附註：此示例將用作文檔其餘部分的參考。

1. 使用以下命令檢查SONET [slot/subslot/port]控制器的狀態：
Router#show running-config | sec controller SONET 3/0/0

controller SONET 3/0/0

framing sdh

clock source line

aug mapping au-4

!

au-4 1 tug-3 1

mode c-12

tug-2 1 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-8

tug-2 1 e1 1 channel-group 1 timeslots 13-14

tug-2 1 e1 1 channel-group 2 timeslots 9-12

Router#show controllers sonet 3/0/0 | begin AU-4 1, TUG-3 1, TUG-2 1, E1 1

AU-4 1, TUG-3 1, TUG-2 1, E1 1 (C-12 1/1/1/1) is down

VT Receiver has LP-T_MIS.

timeslots: 1-30

Transmitter is sending LOF Indication.

Receiver is getting AIS.

Framing is crc4, Clock Source is Internal, National bits are 0x1F.

Data in current interval (693 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs

262 Unavail Secs, 0 Stuffed Secs

2. 下一步是查詢問題是本地路由器還是遠端端。使用以下命令在AU-4 1、TUG-3 1、TUG-2 1、E1 1上啟用軟環路：

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#controller SONET 3/0/0

Router(config-controller)# au-4 1 tug-3 1

Router(config-ctrlr-tug3)#  tug-2 1 e1 1 loopback local

附註：您可以在完整的E1上啟用環回，而不僅僅在特定通道上。如果在完整的E1上應用環回，該E1的所有相應通道組都將關閉。

如果介面在第1層和第2層都啟動，則問題不是路由器的本地問題。此時，您需要在遠端進行故障排除。但是，如果介面未啟動，則繼續執行步驟5。

請記得使用以下命令刪除這兩種情況下的環回：

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#controller SONET 3/0/0

Router(config-controller)# au-4 1 tug-3 1

Router(config-ctrlr-tug3)#  no tug-2 1 e1 1 loopback local

3. 如果介面沒有啟動，則嘗試在TUG上執行shut-no-shut-shut，如下所示：

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#controller SONET 3/0/0

Router(config-controller)# au-4 1 tug-3 1

Router(config-ctrlr-tug3)#  tug-2 1 e1 1 shutdown

Router(config-ctrlr-tug3)#  no tug-2 1 e1 1 shutdown

4. 如果介面仍不啟動，請嘗試重新設定圖示：

Router#show running-config | sec controller SONET 3/0/0

controller SONET 3/0/0

framing sdh

clock source line

aug mapping au-4

!

au-4 1 tug-3 1

mode c-12

tug-2 1 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-8

tug-2 1 e1 1 channel-group 1 timeslots 13-14

tug-2 1 e1 1 channel-group 2 timeslots 9-12

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#controller SONET 3/0/0

Router(config-controller)# au-4 1 tug-3 1

Router(config-ctrlr-tug3)#  no tug-2 1 e1 1

Router(config-ctrlr-tug3)#  tug-2 1 e1 1 channel-group 0 timeslots 1-8

Router(config-ctrlr-tug3)#  tug-2 1 e1 1 channel-group 1 timeslots 13-14

Router(config-ctrlr-tug3)#  tug-2 1 e1 1 channel-group 2 timeslots 9-12

附註：確保為您重新配置的TUG配置所有通道組。

5. 如果控制器下的所有介面都已關閉，則檢查完整的SONET控制器並為其提供軟環路。

Router#show ip interface brief

Interface              IP-Address          OK? Method Status                Protocol

Serial3/0/0.1/1/1/1:0  192.168.1.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/1:1  192.168.2.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/1:2  192.168.3.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/1:3  192.168.4.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/1:4  192.168.5.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/1:5  192.168.6.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/2:0  192.168.7.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/2:1  192.168.8.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/2:2  192.168.9.1         YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/2:3  192.168.10.1        YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/3:0  192.168.11.1        YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/3:1  192.168.12.1        YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/1/3:2  192.168.13.1        YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/2/1:0  192.168.14.1        YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/2/2:0  192.168.15.1        YES NVRAM  down                  down

Serial3/0/0.1/1/2/3:0  192.168.16.1        YES NVRAM  down                  down

Router(config)#controller sonet 3/0/0

Router(config-controller)#loopback local

如果控制器出現（如圖所示），則問題再次不是本地卡問題，您需要對遠端進行疑難排解。

Router#show ip interface brief

Interface              IP-Address          OK? Method Status                Protocol

Serial3/0/0.1/1/1/1:0  192.168.1.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/1:1  192.168.2.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/1:2  192.168.3.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/1:3  192.168.4.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/1:4  192.168.5.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/1:5  192.168.6.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/2:0  192.168.7.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/2:1  192.168.8.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/2:2  192.168.9.1         YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/2:3  192.168.10.1        YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/3:0  192.168.11.1        YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/3:1  192.168.12.1        YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/1/3:2  192.168.13.1        YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/2/1:0  192.168.14.1        YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/2/2:0  192.168.15.1        YES NVRAM  up                    up

Serial3/0/0.1/1/2/3:0  192.168.16.1        YES NVRAM  up                    up

繼續進行之前，請記得移除回送組態：

Router(config)#controller sonet 3/0/0

Router(config-controller)#no loopback local

6. 如果介面和控制器沒有啟動，則問題可能是與本機共用連線埠配接器(SPA)或SPA介面處理器(SIP)有關。 SPA或SIP上的軟重置可幫助解決此問題。

如果SIP中的特定SPA出現問題，並且所有其他SPA工作正常（介面為UP且正在傳遞流量），那麼，如果您交換SIP中的SPA，則確定問題與SIP還是SPA會非常有用。如果SIP中只有一個SPA，則還可以進行SIP重新載入。

附註：發出SIP或SPA時，可能會導致網路中斷，因為與SIP或SPA關聯的所有鏈路都會中斷。

重新載入SPA的命令

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#service internal

Router(config)#end

Router#hw-module subslot

reload

重新載入SIP的命令

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#service internal

Router(config)#end

Router#hw-module module

reset

如需進一步協助，請透過思科技術協助中心(TAC)開啟服務請求。 提供已完成所有測試的詳細資訊以及路由器的「show tech-support」輸出。