目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

SONET/SDH成幀概述

串聯（非通道化）SONET幀

通道化SONET訊框

作為調節指示器的H1和H2位元組

通道化SONET硬體

相關資訊

簡介

SONET是美國國家研究所標準(ANSI)規範。SONET使用基於T載波規範的同步傳輸訊號(STS)成幀。Telcordia(Bellcore)Publication GR-253標準還定義了SONET速率和格式，並在3.2.3節中包括串聯。

同步數字體系(SDH)是在國際社會注意到這一新的標準化後引入的。SDH由ITU-Telecommunications(ITU-T)標準化部門（前身為CCITT）控制，使用同步傳輸模式(STM)框架，並基於E-carrier或CEPT環境。ITU-T和CCITT建議定義了G.708和G.709下的速率和格式。

這與IEEE 802.3標準一樣，它是乙太網標準的基礎。這兩種格式中的一切都以相同的方式運行。這兩種成幀格式在STS-3和STM-1級別上作為一個基本成幀結構結合在一起，並在本文檔的SONET術語中有所涉及。即使SDH使用一組不同的縮寫，但在本文檔中，請將SDH視為SONET的國際版本。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

SONET/SDH成幀概述

一個SONET幀由多個低速STS流組成，這些流以位元組為單位交織到幀中。例如，以下是如何構建STS-3幀的：

- 第1、第4、第7等，直到第268列的幀都是從第一個STS-1衍生而來。

- 第2、第5、第8等，直到STS-3幀的第269列都是從第2個STS-1派生的。

- 第3、第6、第9等，直到STS-3幀的第270列都是從第三個STS-1衍生而來。

以下說明在位元組交織後，複合STS-1位元組流的傳輸開銷(TOH)列如何在STS-3幀的開始對齊：

本文檔介紹了SONET的三種開銷型別。還有第四個，即TOH，用於涵蓋其中兩個開銷。這兩個是線路開銷(LOH)和部分開銷(SOH)。 與IP中的處理方式稍有不同，它們包含用於相鄰SONET裝置相互通訊的協定。當資訊從SONET裝置傳遞到下一個SONET裝置時，可以更改此資訊。

路徑開銷(POH)提供從電路起始點到電路終止點的相同性質的通訊，而不會因為電路沿途經過所有SONET裝置而改變。此路徑開銷與資料相耦合，稱為同步負載包絡(SPE)。

串聯（非通道化）SONET幀

SONET的結構最初是採用通道化結構開發的。28個VT組成一個STS-1,3個STS-1組成一個STS-3等等。STS幀內的任何一個位元組都與基本VT直接相關，以幫助組成STS。隨著對頻寬的需求超過aVT-1的基本頻寬，出現了一個新的要求來消除這種通道化。

STS速率中的小寫「c」表示「級聯」，表示介面硬體未通道化。級聯介面的示例包括STS-3c和STS-12c。Cisco路由器上的大部分SONET介面是串聯的。

如您所見，通道化STS-3包含三個單獨的STS-1電路，每個電路都有各自包含POH的SPE以及在STS-1電路內傳輸的資料。STS-3c僅包含單個同步有效載荷包封和單個POH列，該列始終出現在通常第一個STS-1的位置。可以將STS-3c視為三個貼上在一起的STS-1幀，以建立單個更大的幀。SONET裝置將這些介面視為單個實體。

以下是串聯SONET幀使用的開銷位元組的示例。

對於整個幀，許多SONET開銷功能都可以執行一次。在串連幀的此圖中，R表示未使用的位元組位置。這些未使用的位元組不能用於負載，只是被忽略佔位符。例如，在STS-3的第一個STS-1中，未定義並忽略了在段開銷和自動保護交換(APS)狀態中通過B1位元組的位交錯奇偶校驗檢查，以及通過K1和K2 APS位元組線上路開銷中的事件報告。

通道化SONET訊框

與級聯介面類似，通道化SONET介面也是低速的STS流的組合。然而，通道化SONET介面將流維護為具有唯一負載指標的獨立幀。在傳輸之前簡單地複用幀以增加物理光纖的承載能力。此過程類似於將24個數位訊號電平0(DS0)通道多路複用到DS1或將28個DS1流多路複用到DS3。

以下插圖顯示與通道化SONET幀一起使用的傳輸開銷中的位元組位置。R表示未使用的位元組位置。

作為調節指示器的H1和H2位元組

SONET網路的GR-253標準指定線上路開銷部分使用H1和H2位元組來指示幀是否已通道化。

對於連線電路（如STS-3c示例），第2列和第5列以及第3列和第6列的連線介面使用1001XX11的H1位元組值和11111111的H2位元組值。GR-253指定只有第一個複合STS流真正使用這些H1和H2值。所有其他資料流必須將位7-16設定為1，並將新資料標誌位1-4設定為1001。

通道化介面使用這些H1和H2位元組形成一個10位指標，該指標指示SPE的新幀開始於每個對應的STS-1的位元組位置。指標支援0到782之間的值。STS-1包括87列SPE。乘以幀的九行，幀大小為783位元組。然後，SONET會將這些位元組從0開始編號。

STS-3或STS-3c包括STS-1的三倍，或3 x 87 = 261列。然後將此數字乘以幀中的九行，得到2349位元組。但是，H1/H2指標欄位只有10位，而且我們最多可以指定0到1023來標識SPE將開始的起始位置。為了解決此問題，當第一個STS流的指標欄位值在0和782的範圍內時，接收SONET介面會將值提高兩倍。因此，它將指標值1視為3，指標值782視為2346。這樣，再加上最多三個位元組的緩衝解決了問題。

通道化SONET硬體

思科提供以下通道化SONET硬體：

- 2CHOC3/STM1-IR-SC(=)

- 4CHOC12/DS3-IR-SC(=)

- 16CHOC3/DS3-IR-LC(=)

- LC-OC12-DS3 =、LC-OC12-DS3-B =

- CHOC-12/STS3-IR-SC =

注意：無通道化或串聯的硬體不能通過配置命令進行通道化，並且已在其支援中修復。此外，沒有命令可用於檢測不匹配或指示傳入訊號的幀型別。使用SONET測試裝置檢測不匹配。

相關資訊

- 光纖技術支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems