目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

SDH分析

SDH鏈路

STM1訊框

STM1 SOH

VC4串聯

SDH層次結構

SDH維護互動

警報和檢測標準

STM1 SOH、HO-POH和LO-POH位元組

相關資訊

簡介

本檔案將概述以映像表示的同步數位階層(SDH)。

必要條件

需求

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

SDH分析

以下各節以圖形格式概述SDH。

SDH鏈路

此圖顯示SDH鏈路的外觀。

STM1訊框

此圖顯示同步傳輸模組第1級(STM1)訊框結構。

STM1 SOH

此圖顯示STM1區段額外負荷(SOH)的外觀。

VC4串聯

此圖檢視VC4串聯。

SDH層次結構

此圖顯示SDH層次結構。

SDH維護互動

此圖顯示SDH維護互動的顯示方式。

警報和檢測標準

此表檢視警報的含義及其檢測條件。

STM1 SOH、HO-POH和LO-POH位元組

以下圖表提供來自STM1 SOH、高階路徑額外負荷(HO-POH)和低階路徑額外負荷(LO-POH)的所有位元組的說明。

相關資訊

- 光纖產品支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems