目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

瞭解SRP拓撲

結論

相關資訊

簡介

本文檔使用show srp topology命令從路由器輸出資料和示例，以簡明的方式解釋空間重複使用協定(SRP)拓撲。

SRP是Cisco開發的MAC層協定，用於環配置。一個SRP環由兩個反向旋轉的光纖組成，稱為外環和內環，這兩個光纖同時用於傳輸資料和控制資料包。控制資料包（keepalive、保護交換和頻寬控制傳播）與相應的資料包在相反的方向上傳播。這可確保資料採用最短路徑到達其目的地。使用雙光纖環可提供高級別的資料包生存能力。在節點發生故障或光纖切斷時，資料通過備用環傳輸。拓撲資料包在外環上傳輸（環上的節點處於封裝狀態時除外）。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

慣例

請參閱思科技術提示慣例以瞭解更多有關文件慣例的資訊。

瞭解SRP拓撲

有兩種以上的方法可以理解SRP環拓撲。最常用的方法是從SRP介面的show controllers命令獲取輸出。當每個環最多有三個節點時，通過這種方式發現拓撲是可行的。對於節點數較多的SRP環，這種方法非常耗時，並且由於需要檢查大量資料，出錯的可能性很高。

Node2#show controller srp 4/0

SRP4/0 - Side A (Outer RX, Inner TX)

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 3

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 36599      BIP(B2) = 46

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 4440       BIP(B3) = 26

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP

Framing           : SONET

Rx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0        S1S0 = 0  C2 = 0x16

Tx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0        S1S0 = 0  C2 = 0x16  J0 = 0x1

Clock source      : Internal

Framer loopback   : None

Path trace buffer : Stable

Remote hostname : Node1

Remote interface: SRP4/0

Remote IP addr  : 9.64.1.34

Remote side id  : B

BER thresholds:           SF = 10e-3  SD = 10e-6

IPS BER thresholds(B3):   SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:           B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

SRP4/0 - Side B (Inner RX, Outer TX)

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 65535

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 65535      BIP(B2) = 65535

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 65535      BIP(B3) = 65535

LOP = 0          NEWPTR = 3          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP

Framing           : SONET

Rx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0        S1S0 = 0  C2 = 0x16

Tx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0        S1S0 = 0  C2 = 0x16  J0 = 0x1

Clock source      : Internal

Framer loopback   : None

Path trace buffer : Stable

Remote hostname : Node3

Remote interface: SRP4/0

Remote IP addr  : 9.64.1.36

Remote side id  : A

BER thresholds:           SF = 10e-3  SD = 10e-6

IPS BER thresholds(B3):   SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:           B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

如果需要更快速的方法來瞭解拓撲，請從屬於SRP環的任何節點收集show srp topology命令輸出。然後，將本文檔中提到的規則應用到該輸出。

Node2#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 1 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:03

Last topology change was 05:59:02 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0000.4142.8799 9.64.1.35           No      -   Node2

1             0007.0dec.a300 9.64.1.36           No      -   Node3

2             0010.f60d.7a00 9.64.1.34           No      -   Node1

從show srp topology命令輸出中可看到的是屬於環的節點的名稱以及每個節點的關聯IP和MAC地址（例如，SRP介面）。 如何從該輸出中讀取連線到B側或A側的內容？當拓撲更新在外環上傳送並從SRP介面的B端傳輸時，以下幾條規則可用於讀取show srp topology命令輸出：

- 發出show srp topology命令的節點是列出的第一個節點，與此節點關聯的跳數為0（節點本身）。 當您從原始節點B端檢視時，列出的下一個節點是距第一個節點一跳的節點。這意味著列出的每個節點都連線到上節點B側。在此處的示例中，Node3是一個躍點。這表示Node3已連線到Node2 B-side，而Node1已連線到Node3 B-side。show srp topology命令輸出中列出的最後一個節點通過其B端連線到列出的第一個節點的A端（您發出命令的那個節點）。

- 由於B始終與A相連，因此這些資料足以繪製拓撲圖。

此圖顯示環拓撲：

如果環中的某些節點處於封裝狀態，則仍存在相同的規則。繪製拓撲，並查詢已封裝的鄰居與其所屬的SRP介面之間的跨度。那個跨度有問題；因此，必須包裝節點的另一端。以下是此類情況的show srp topology命令輸出示例：

Node2#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 0 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:04

Last topology change was 00:00:09 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0000.4142.8799 9.64.1.35         Yes     -   Node2

1             0007.0dec.a300 9.64.1.36         No      -   Node3

2             0010.f60d.7a00 9.64.1.34         Yes     -   Node1

此圖顯示兩個節點處於封裝狀態的環拓撲：

結論

您只需要從屬於環的一個節點輸出show srp topology命令即可快速繪製SRP拓撲。如果你記住上面列出的規則是B側看下面的，A側就足以繪製完整的戒指。這是一種非常有用的方法，可用於在較小的SRP拓撲中繪製SRP拓撲，特別是在節點數量較多的網路中。

注意：show srp topology 命令輸出中未顯示的是屬於環的SRP介面的插槽編號。只有對span進行疑難排解時才需要此資訊，而且可使用許多其他方式擷取，例如使用show ip interface brief 和show interface 指令。

相關資訊

- 空間複用協定技術

- 動態封包傳輸(DPT)/空間重複使用通訊協定(SRP)線路卡安裝和設定說明

- 光纖技術支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems