目錄

簡介

問題

問題的隔離

解決方案

簡介

本文檔介紹如何識別NCS1004中光學器件的庫存差異，並提供解決此問題的解決方案。

問題

有多個埠未出現在  show inventory 命令輸出。此問題同時影響思科和非思科光纖，並且已在各種線卡和裝置上觀察到。

問題的隔離

如果您使用命令 show inventory location 0/*，您看不到此光學器件的資訊。

但是，如果您使用命令 show controllers optics location R/S/I/P   — 您可以看到光學器件（如PID、序列號、名稱等）的資訊，如下圖所示。

看不到位置0/0/0/3的更新。

將顯示光學器件的詳細資訊。

解決方案

因應措施是使用命令從管理員執行熱重新載入 hw-module location 0/0 reload warm. 軟體缺陷：未在清單中檢測到Cisco錯誤ID CSCvw73152NCS1004 QSFP28。

找到的版本：7.1.1和7.2.1

已解決：731