目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

硬體和軟體相容性

JRE相容性

通用控制卡軟體版本相容性

通用控制卡交叉連線相容性

Electrical卡軟體版本相容性

電源卡交叉連線相容性

光纖卡軟體版本相容性

光纖卡交叉連線相容性

乙太網路卡軟體相容性

乙太網路卡交叉連線相容性

SAN卡相容性

CTC/CTM相容性

相關資訊

簡介

本檔案將提供Cisco ONS 15454 SONET多重服務布建平台(MSPP)的硬體和軟體相容性矩陣。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科傳輸管理員(CTM)

- 思科傳輸控制器(CTC)

- Sun Java Runtime Environment(JRE)

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- CTC版本2.20.0x至6.0

- CTM版本2.1.x至4.7

- JRE 1.2.2、1.3.1_01和1.4.2版

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

硬體和軟體相容性

JRE相容性

下表顯示JRE與ONS 15454 SONET MSPP的指定軟體版本的相容性：

ONS軟體版本

JRE 1.2.2相容

JRE 1.3相容

JRE 1.4相容

ONS 15454版本2.2.1及更低版本

是

否

否

ONS 15454版本2.2.2

是

是

否

ONS 15454版本3.0

是

是

否

ONS 15454版本3.1

是

是

否

ONS 15454版本3.2

是

是

否

ONS 15454版本3.3

是

是

否

ONS 15454版本3.4

否

是

否

ONS 15454版本4.0 [1]

否

是

否

ONS 15454版本4.1

否

是

否

ONS 15454版本4.5

否

是

否

ONS 15454版本4.6

否

是

是

ONS 15454版本5.0

否

否

是

ONS 15454版本6.0

否

否

是

[1] 軟體4.0版及更高版本會在您的PC或UNIX工作站運行較舊版本的JRE時通知您。

通用控制卡軟體版本相容性

下表列出每個通用控制卡的思科傳輸控制器(CTC)軟體版本相容性：

卡

R2.2.1

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5

R4.6

R4.7

R5.0

R6.0

TCC+

是

是

是

是

是

是

是

是

是

-

-

-

-

-

TCC2

-

-

-

-

-

-

-

是

是

是

是

是

是

是

TCC2P

-

-

-

-

-

-

-

是

是

是

是

是

是

是

XC

是

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

-

-

XCVT

是

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

XC10G

-

-

-

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

XC-VXC-10G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

是

AIC

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

是

AIC-I

-

-

-

-

-

-

是

是

是

是

是

是

是

是

AEP

-

-

-

-

-

-

是

是

是

是

是

是

是

是

通用控制卡交叉連線相容性

下表列出每個通用控制卡的交叉連線卡相容性：

卡

XCVT卡

XC10G卡[1]

XC-VXC-10G卡^1

TCC+ [2]

是

是

-

TCC2

是

是

是

TCC2P

是

是

是

XC

-3

-3

-3

XCVT

是

-3

-3

XC10G

-3

是

-3

XC-VXC-10G

-3

-3

是

AIC-I

是

是

是

AEP

是

是

是

[1] 需要SA-ANSI或SA-HD機架元件。

[2] TCC+與軟體R4.5或更高版本不相容。

[3] 這些交叉連線卡僅在升級期間相容。

Electrical卡軟體版本相容性

下表列出了每個電源卡的CTC軟體相容性：

電子卡

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5

R4.6

R4.7

R5.0

R6.0

EC1-12

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

DS1-14

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

DS1N-14

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

DS1/E1-56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

是

DS3-12

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

DS3N-12

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

DS3-12E

是^1

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

DS3N-12E

是^1

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

DS3XM-6（多路複用器）

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

DS3XM-12（多路複用器）

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

DS3/EC1-48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

是

是

DS3i-N-12

-

-

-

-

-

-

-

是(4.1.2)

-

是

-

是

是

使用軟體R3.0或更高版本在DS-3E卡上啟用所有增強的效能監控功能。在軟體R2.2.2中，DS-3E卡與較舊的DS-3卡一樣運行，沒有增強的效能監控。

電源卡交叉連線相容性

下表列出了每個電源卡的交叉連線卡相容性：

電子卡

XCVT卡

XC10G卡[1]

XC-VXC-10G卡^1

EC1-12

是

是

是

DS1-14

是

是

是

DS1N-14

是

是

是

DS3-12

是

是

是

DS3N-12

是

是

是

DS3-12E

是

是

是

DS3N-12E

是

是

是

DS3/EC1-48

-

是

是

DS3XM-6（多路複用器）

是

是

是

DS3XM-12（多路複用器）

是

是

是

DS3i-N-12

是

是

是

DS1/E1-56

是

是

是

[1] 需要15454-SA-ANSI或15454-SA-HD機架元件。

光纖卡軟體版本相容性

下表列出了每個光纖卡的CTC軟體相容性：

光纖卡

R2.2.1

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5 [1]

R4.6

R4.7^1

R5.0

R6.0

OC3 IR 4 1310

是

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

是

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

OC3 IR/STM1 SH 1310-8

-

-

-

-

-

-

-

是

是

-

是

-

是

是

OC12 IR/STM4 SH 1310

是

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

OC12 IR 1310

是

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

OC12 LR 1310

是

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

OC12 LR 1550

是

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

OC12 LR/STM4 LH 1310

是

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

OC12 LR/STM4 LH 1550

是

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

OC12 IR/STM4 SH 1310-4

-

-

-

-

-

是

是

是

是

-

是

-

是

是

OC48 IR 1310

是

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

OC48 LR 1550

是

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

OC48 IR/STM16 SH AS 1310 [2]

-

-

-

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

OC48 LR/STM16 LH AS 1550 [3]

-

-

-

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

OC48 ELR/STM16 EH 100 GHz

是

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

OC48 ELR 200 GHz

是

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

OC192 SR/STM64 IO 1310

-

-

-

-

-

-

-

是

是

-

是

-

是

是

OC192 IR/STM64 SH 1550

-

-

-

-

-

-

-

是

是

-

是

-

是

是

OC192 LR/STM64 LH 1550(15454-OC192LR1550)

-

-

-

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

OC192 LR/STM64 LH 1550(15454-OC192-LR2)

-

-

-

-

-

-

-

是

是

-

是

-

是

是

OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx

-

-

-

-

-

-

-

是

是

-

是

-

是

是

15454_MRC-12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

是

OC192SR1/STM64IO短距離和OC192/STM64任意距離[4]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

是

[1] 僅DWDM版本。

[2] 要啟用OC-192和OC-48任意插槽卡操作，請使用XC10G或XC-VXC-10G卡、TCC+/TCC2/TCC2P卡、軟體R3.1或更高版本，以及15454-SA-ANSI或154545-SA-HD機架元件。請注意，TCC+卡與軟體4.5或更高版本不相容。

[3] 要啟用OC-192和OC-48任意插槽卡操作，請使用XC10G或XC-VXC-10G卡、TCC+/TCC2/TCC2P卡、軟體R3.1或更高版本，以及15454-SA-ANSI或154545-SA-HD機架元件。

註：TCC+卡與軟體4.5或更高版本不相容。

[4] 這些卡在CTC中指定為OC192-XFP。

光纖卡交叉連線相容性

下表列出每個光纖卡的交叉連線卡相容性：

光纖卡

XCVT卡

XC10G卡[1]

XC-VXC-10GCard^1

OC3 IR 4 1310

是

是

是

OC3 IR 4/STM1 SH 1310

是

是

是

OC3 IR/STM1 SH 1310-8

-

是

是

OC12 IR 1310

是

是

是

OC12 LR 1310

是

是

是

OC12 LR 1550

是

是

是

OC12 IR/STM4 SH 1310

是

是

是

OC12 LR/STM4 LH 1310

是

是

是

OC12 LR/STM4 LH 1550

是

是

是

OC12 IR/STM4 SH 1310-4

-

是

是

OC48 IR 1310

是

是

是

OC48 LR 1550

是

是

是

OC48 IR/STM16 SH AS 1310

是[2]

是

是

OC48 LR/STM16 LH AS 1550

是^2

是

是

OC48 ELR/STM16 EH 100 GHz

是

是

是

OC48 ELR 200 GHz

是

是

是

OC192 SR/STM64 IO 1310

-

是

是

OC192 IR/STM64 SH 1550

-

是

是

OC192 LR/STM64 LH 1550

-

是

是

OC192 LR/STM64 LH ITU 15xx.xx

-

是

是

OC192SR1/STM64 IO短距離和OC192/STM64任意距離（OC192-XFP卡）

-

是

是

15454_MRC-12

是

是

是

[1] 需要15454-SA-ANSI或15454-SA-HD機架元件。

[2] 在插槽5、6、12、13中要求軟體版本3.2及更高版本。

乙太網路卡軟體相容性

下表列出了每個乙太網卡的CTC軟體相容性：

卡

R2.2.1

R2.2.2

R3.0.1

R3.1

R3.2

R3.3

R3.4

R4.0

R4.1

R4.5

R4.6

R4.7

R5.0

R6.0

E100T-12

是

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

E1000-2

是

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

E100T-G

是

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

E1000-2-G

是

是

是

是

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

G1000-4

-

-

-

-

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

G1K-4

-

-

-

-

是

是

是

是

是

-

是

-

是

是

ML100T-12

-

-

-

-

-

-

-

是

是

-

是

-

是

是

ML100X-8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

是

ML1000-2

-

-

-

-

-

-

-

是

是

-

是

-

是

是

CE-100T-8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

是

是

乙太網路卡交叉連線相容性

下表列出了每個乙太網卡的交叉連線卡相容性：

卡

XCVT卡

XC10G卡[1]

XC-VXC-10G卡^1

E100T-12

是

-

-

E1000-2

是

-

-

E100T-G

是

是

是

E1000-2-G

是

是

是

G1K-4

是，在插槽5、6、12、13中

是

是

ML100T-12

是，在插槽5、6、12、13中

是

是

ML1000-2

是，在插槽5、6、12、13中

是

是

ML100X-8

是，在插槽5、6、12、13中

是

是

CE 100T-8

是

是

是

[1] 需要15454-SA-ANSI或15454-SA-HD機架元件。

SAN卡相容性

下表顯示了每個SAN卡的交叉連線相容性：

SAN卡

XCVT卡

XC10G卡[1]

XC-VXC-10G卡^1

FC_MR-4

是

是

是

[1] 需要SA-ANSI或SA-HD機架元件。

CTC/CTM相容性

下表列出了每個ONS15454 SONET軟體版本的CTM相容性。

CTC版本(SONET)

CTM版本

R2.20.0x(2.2.0)

CTM R2.1.x（帶CTC R2.1.3 - R2.2.2）

R3.00.0x(3.0)

CTM版本3.0、3.2、4.0、4.1、4.6

R3.10.0x(3.1)

CTM版本3.1、3.2

R3.20.0x(3.2)

CTM版本3.1、3.2、4.0、4.1、4.6、4.7

R3.30.0x(3.3)

CTM版本3.1、3.2、4.0、4.1、4.6、R4.7

R3.40.0x(3.4)

CTM版本3.2、4.0、4.1、4.6、4.7

R4.0.0x(4.0)

CTM版本4.0、4.1、4.6、4.7

4.1.0x(4.1)

CTM版本4.1、4.6、4.7

R4.6.0x(4.6)

CTM版本4.6、4.7

版本5.0x

CTM版本5.0、6.0

R6

CTM版本6.0

相關資訊

- ONS 15454 SDH MSPP硬體和軟體相容性矩陣

- 技術支援與文件 - Cisco Systems