目錄

簡介

通過TL1命令從本地節點登入遠端節點

簡介

本文檔介紹通過TL1從本地節點登入可到達遠端節點的方法。

通過TL1命令從本地節點登入遠端節點

在請求從相鄰的可到達節點登入遠端節點時，如果Cisco Transport Controller(CTC)不起作用，則您只能使用TL1方法。

此方法描述如何從本地登入節點登入遠端節點，步驟如下：

步驟1.登入到節點，並檢查遠端節點是否可以通過任何通道訪問，例如，(DCC/GCC/OSI)或直接通過ping訪問。

-> acNodes

========================== AlrmC Nodes =================================

ind Val NodeName          IP Addr      Cri Maj Min N-A N-R Vwire ProdField VirtWrProdNm VirtWireProdEnum MsgVer

--- --- -------------------- ----------------  --- --- --- --- --- -----

0 Yes 206                  10.105.142.206      3   0   2   8   1  xxxx ONS15454  1 400

1 Yes WXC-207              10.105.142.207      0   1   5   6   0  xxxx ONS15454  1 400

2 Yes 197                  10.105.142.197      3   2  11  11   5  xxxx ONS15454  1 400

步驟2.使用此語法通過本地節點中的TL1登入。

語法：

ACT-USER:[<TID>]:<uid>:<CTAG>::<pid>;

ACT-USER::CISCO15:123::******;

206 2000-12-15 23:43:21

M  123 COMPLD

"CISCO15:2000-12-15 23-42-43,2000-12-15 23-15-04,0"

;

206 2000-12-15 23:43:21

A  0 REPT EVT SESSION

"206:NO,"

/* TL1 Agent Copyright (c) 1999-2007 Cisco Systems, Inc.

WARNING

This system is restricted to authorized users for business purposes. Unauthorized

access is a violation of the law. This service may be monitored for administrative

and security reasons. By proceeding, you consent to this monitoring.

User CISCO15 logged in from 64.103.228.115 */

;

User CISCO15 logged in from 10.105.142.206 */

;RTRV-ALM-ALL:::123;

206 2000-12-15 23:47:04

M  123 COMPLD

"SLOT-11,EQPT:MN,EQPT,NSA,12-04,03-26-24,NEND,NA:\"Equipment Failure\",TCC"

"LINEWL-17-4-RX-1530.33,OCH:CR,LOS-P,SA,12-09,02-55-16,NEND,NA:\"Incoming Payload Signal Absent\",40-SMR1-C"

"LINEWL-17-4-RX-1531.90,OCH:CR,LOS-P,SA,12-09,02-57-20,NEND,NA:\"Incoming Payload Signal Absent\",40-SMR1-C"

"LINE-17-5-TX,OTS:CR,OPWR-LFAIL,SA,12-09,02-55-19,NEND,NA:\"Optical Power Failure Low\",40-SMR1-C"

"LINE-17-1-TX,OTS:MN,APC-OUT-OF-RANGE,NSA,12-15,22-55-33,NEND,NA:\"APC Cannot Set Value Due To Range Limits\",40-SMR1-C"

步驟3.在語法中，更改要登入的遠端節點的TID和ACT-USER登入。對於其他命令，也需要使用TID值，即遠端節點名稱。

> ACT-USER:WXC-207:CISCO15:123::******;

WXC-207 2004-06-03 18:50:20

M  123 COMPLD

"CISCO15:2004-06-03 18-23-24,2004-06-03 16-35-48,0"

;

>

WXC-207 2004-06-03 18:50:20

A  0 REPT EVT SESSION

"WXC-207:NO,"

/* TL1 Agent Copyright (c) 1999-2007 Cisco Systems, Inc.

WARNING

This system is restricted to authorized users for business purposes. Unauthorized

access is a violation of the law. This service may be monitored for administrative

and security reasons. By proceeding, you consent to this monitoring.

User CISCO15 logged in from 10.105.142.206 */

對於如示例所示的其他命令，您需要輸入各自的TID值，即節點名稱作為WXC-207:

> RTRV-ALM-ALL:WXC-207::123;

WXC-207 2004-06-03 18:50:54

M  123 COMPLD

"SLOT-11,EQPT:MN,PROTNA,NSA,05-21,21-55-10,NEND,NA:\"Protection Unit Not Available\",TCC"

"BITS-1,BITS:MN,LOS,NSA,05-21,21-55-25,NEND,RCV:\"Loss Of Signal\","

"BITS-2,BITS:MN,LOS,NSA,05-21,21-55-25,NEND,RCV:\"Loss Of Signal\","

"SYNC-NE,SYNCN:MJ,SYNCPRI,SA,05-21,21-55-25,NEND,NA:\"Primary Synchronization Reference Failure\","

"SYNC-NE,SYNCN:MN,SYNCSEC,NSA,05-21,21-55-25,NEND,NA:\"Secondary Synchronization Reference Failure\","

"PWR-A,EQPT:MN,BAT-FAIL,NSA,05-21,21-55-18,NEND,NA:\"Battery Failure\","

;

即使登入到遠端節點，您也可以在任何其他連線的節點中導航，更改遠端節點的TID，並將其保留為與本地節點的TID相同的空白。