目錄

簡介:

必要條件:

要求:

背景資訊:

安全模式行為：

安全節點鎖定和解鎖行為：

實用附註：

相關思科支援社群討論

簡介:

本文檔描述了分配給思科傳輸控制器(CTC)中啟用安全模式的ONS 15454節點的基本配置IP地址。

必要條件:

思科推薦網路中的TCP/IP和資料通訊網路(DCN)管理基礎知識。

要求:

適用於ONS裝置的ONS15454控制器卡

ONS平台特定系統軟體

背景資訊:

如果安裝了TCC2P卡，則可使用安全模式進行雙IP編址。當安全模式關閉（有時稱為中繼器模式）時，在IP Address欄位中輸入的IP地址將應用於ONS 15454背板LAN埠和TCC2P TCP/IP(LAN)埠。當安全模式開啟時，「IP地址」欄位顯示分配給TCC2P TCP/IP(LAN)埠的地址，超級使用者可以啟用或禁用背板IP地址的顯示。

TCC2、TCC2P、TCC3、TNC、TNCE、TSC和TSCE卡預設為中繼器模式。在此模式下，前端和後端乙太網(LAN)埠共用一個MAC地址和IP地址。TCC2P、TCC3、TNC、TNCE、TSC和TSCE卡允許您將節點置於安全模式，這可以防止前端訪問工藝埠使用者通過背板埠訪問LAN。

安全模式行為：

將TCC2P、TCC3、TNC、TNCE、TSC或TSCE節點從中繼器模式更改為安全模式，可以為ONS 15454提供兩個IP地址，並使節點為埠分配不同的MAC地址。在安全模式下，為ONS 15454背板LAN埠調配一個IP地址，為卡乙太網埠調配另一個IP地址。這兩個地址位於不同的子網中，在工藝接入埠和ONS 15454 LAN之間提供額外的隔離層。如果啟用了安全模式，為背板LAN埠和卡乙太網埠調配的IP地址必須遵循常規IP編址指南，並且必須位於彼此不同的子網上。

在安全模式下，分配給背板LAN埠的IP地址成為私有地址，它通過中央辦公室LAN或私有企業網路將節點連線到運營支援系統(OSS)。超級使用者可以將節點配置為在CTC、路由表或TL1自治消息報告中隱藏或顯示背板的LAN IP地址。

在中繼器模式下，節點可以是GNE或ENE。將節點置於安全模式將自動開啟SOCKS代理，並將節點預設為GNE狀態。但是，該節點可以更改回ENE。在中繼器模式下，可以禁用ENE的SOCKS代理（有效隔離了超過LAN防火牆的節點），但無法在安全模式下禁用。Net/Subnet Mask Length — 鍵入子網掩碼長度（以位表示子網掩碼長度的十進位制數），或按一下箭頭調整子網掩碼長度。對於同一子網中的所有ONS 15454節點，子網掩碼長度相同。MAC Address — （僅顯示）顯示ONS 15454 IEEE 802 MAC地址。

在安全模式下，前後TCP/IP(LAN)埠分配了不同的MAC地址，並且超級使用者可以隱藏或洩露背板資訊。

分配給TCC2P TCP/IP(LAN)埠的IP地址必須與背板LAN埠和ONS 15454預設路由器位於不同的子網中。驗證新的TCC2P IP地址是否滿足此要求並且是否與ONS 15454網路IP地址相容。

通過CTC更改為安全模式的過程：

第1步點選Provisioning > Security > Data Comm頁籤，如下所示：

步驟2按一下Change Mode。

第3步檢視Change Secure Mode頁面上的資訊，然後按一下Next。

第4步在TCC Ethernet Port頁面上，輸入TCC2P TCP/IP(LAN)埠的IP地址和子網掩碼。IP地址不能與背板LAN埠或ONS 15454預設路由器駐留在同一子網中，如果不是這樣，CTC中會出現以下錯誤。

第5步確保第4步後按一下下一步。

步驟6如果需要，在Backplane Ethernet Port頁面上，修改背板IP地址、子網掩碼和預設路由器。(如果未發生ONS 15454網路更改，則通常不修改這些欄位。)

第7步點選Next。

第8步在SOCKS Proxy Server Settings頁面上，選擇以下選項之一：

- 外部網元(ENE) — 如果選定該選項，CTC電腦只對連線CTC電腦的ONS 15454可見。連線到DCC的節點看不到CTC電腦。此外，還啟用了防火牆，這意味著節點可以防止IP流量在DCC和LAN埠之間路由。

- 網關網路元素(GNE) — 如果選擇此選項，CTC電腦對於其他DCC連線的節點可見。該節點可防止IP流量在DCC和LAN埠之間路由。

附註：啟用安全模式時，SOCKS代理伺服器會自動啟用。

第9步點選Finish。

在接下來的30到40秒內，TCC2P卡將重新啟動。CTC切換到網路檢視，並顯示「CTC警報」對話方塊。在網路檢視中，節點變為灰色，並且DISCONNECTED條件出現在Alarms頁籤中。

在CTC中啟用安全模式後，驗證它們是否為一個測試節點正確地定義了節點，如下所示。

還驗證CTC節點檢視中的兩個IP地址，如下所示。

安全節點鎖定和解鎖行為：

可以在以安全模式運行的節點上鎖定或解鎖安全模式。預設狀態為解除鎖定，只有超級使用者才能發出鎖定。當安全模式被鎖定時，任何網路使用者都無法更改節點的配置（包括乙太網埠狀態）和鎖定狀態。要移除安全節點的鎖，請聯絡思科技術支援為貨架元件安排退貨授權(RMA)。啟用鎖會對貨架的EEPROM進行永久更改。

如果重新載入活動TCC2P卡的資料庫，則維護節點的配置鎖。例如，如果您嘗試將解鎖節點資料庫載入到鎖定節點的備用TCC2P卡上，以便轉移到活動TCC2P卡（不建議執行此操作），則解鎖節點的狀態（通過上載的資料庫）不會覆蓋節點的鎖定狀態。如果嘗試將鎖定的資料庫載入到未鎖定的安全節點的備用TCC2P卡上，則活動TCC2P卡將上載資料庫。如果上傳的預設值指示鎖定狀態，這將導致節點被鎖定。如果在啟用鎖定之前已經自定義了軟體載入，所有可鎖定調配功能都將永久設定為載入中提供的自定義NE預設值，任何使用者都無法更改。

實用附註：

- 如果在ENE中禁用了前部和底板接入埠，並且節點與DCC通訊隔離（由於使用者調配或網路故障），則會自動重新啟用前部和底板埠。

- 可以鎖定安全模式，防止模式被更改。

- 啟用安全模式會導致TCC2P、TCC3、TNC、TNCE、TSC和TSCE卡重新啟動；卡重新啟動會影響流量。

- 如果安裝了TCC2卡或TCC2和TCC2P卡的組合，則在CTC中無法使用安全模式選項。

- 啟用安全模式會導致TCC2P卡重新啟動；tcc2P卡重新啟動會影響流量。

- 當將TCC2卡作為備用卡新增到包含在安全模式下配置的活動TCC2P卡的節點時，TCC2卡無法啟動。