目錄

簡介

問題

條件

觀察

解決方案

簡介

本文描述在M15機箱的外部連線單元(ECU)PPMs上發出「不正確拆卸」警報的提出和解決方法。

問題

ECU上的可插拔埠模組(PPM)報告M15機箱上出現「不正確拆卸」警報。

條件

1. 如果ECU模組上的PPM埠插入並移除可插拔部件，則ECU PPM埠會啟動「不正確移除」警報。

2. 根據系統設計，一旦插入光纖，就會識別庫存並使埠成為「ADMIN UP」。無法根據設計將埠管理狀態更改為關閉。將埠設定為OOS或刪除PPM。

觀察

1. 所有PPM埠ECU卡的Shelf-1插槽18上的拆卸警報不正確。

2. 導航到「清單」頁籤，並檢查ECU卡上的所有PPM埠是否沒有光學器件。它有助於瞭解是否需要採取任何行動。

3. 重新拔插ECU埠的電纜或重新拔插卡均無幫助。

4. 為了刪除ECU的告警，需要在節點上恢復預設配置，並手動調配節點，但這是一個繁瑣的任務，而且會影響生產環境中的流量。

5. 如果在節點出廠預設狀態後使用節點備份（出現警報時進行節點備份），將返回「不正確刪除」警報。

解決方案

有兩種方法可以消除警報。

1. 使用警報配置檔案來抑制ECU PPM埠上的警報，該配置檔案從警報頁籤中清除警報，但在條件頁籤中仍然可見。

取消警報的步驟是導航到  ECU card > Provisioning > Alarm profiles  . 選擇PPM埠。選擇所有5個埠，然後按一下 Force option > Apply  如下圖所示。

2.或將節點重置為預設配置，並從頭調配節點（不建議這樣做，因為它需要大量停機）。錯誤詳細資訊：缺陷ID與此問題匹配。思科錯誤 ID CSCwe06300 .