目錄

簡介

問題描述

觀察到的結果和執行的操作

刪除PM檔案的過程

簡介

本文檔介紹如何排除和清除NCS1K中的「START_BACKING_THREAD:BIND: no SPACE LEFT」錯誤。

問題描述

觀察start_backing_thread:bind：裝置上沒有剩餘空間無法監視裝置中的警報（rootfs已填充100%）。PM將收集記錄在rootfs目錄並填充。版本：XR 7.3.2

觀察到的結果和執行的操作

- 指令

未顯示輸出，並且觀察到錯誤「start_backing_thread:bind: No space left on device」，rootfs已完全佔用。

- 屋頂是滿的。

顯示媒體輸出

- Pm日誌檔案填入rootfs目錄中。
儲存在屋頂中的PM日誌

刪除PM檔案的過程

此命令顯示根目錄中的所有檔案。

RP/0/RP0/CPU0:MUMNGD-MCD-O-NK4-01#run

[xr-vm_node0_RP0_CPU0:~]$cd /root

[xr-vm_node0_RP0_CPU0:/root]$ls -ltrah

此命令會從目錄中刪除檔案。

rm “filename” ----à

使用驗證屋頂的大小  show media 指令。

RP/0/RP0/CPU0:MUMNGD-MCD-O-NK4-01#show media

- 瞭解系統中為什麼沒有自動刪除非常重要。

- 發現屋頂中每1小時自動收集日誌啟用一個Python指令碼。

- 預設情況下，PM日誌生成不是由裝置完成的，而是手動配置的。因此，這種自動刪除操作也需要手動完成。

- 需要驗證pm日誌檔案儲存在屋頂中的源以終止此過程。

- 發現一些Python指令碼正在後台運行，以收集其網路中4個ncs1k4節點中2個節點的rootfs中的pm日誌。

- 這些是在部署期間新增的。

硬碟檔案

要終止Python進程，請使用  reload  命令。

解析度：

要終止這些Python進程，您需要  XR RELOAD  在節點上。

XR RELOAD   — 命令重新載入VM。

RP/0/RP0/CPU0:MUMNGD-MCD-O-NK4-01#reload  (Reloads the VM.)

重新載入不會影響服務，但您必須在5-10分鐘內失去管理可見性。您還可以使用清除與pm相關的檔案  rm  指令:

<rm -rf "/misc/disk1/pm_data">

<rm -rf "/root/*pm.txt">

<rm -rf "/root/PM-data*">

<rm -rf *2022.tgz (deletes all the files ending with 2022.tgz)>

同樣，您可以刪除不需要的檔案。