目錄

簡介

排除NCS1K中的「自動放大控制已禁用警報」故障

簡介

本文說明如何通過清除「禁用自動幅度控制」警報來排除放大器傳輸功率過低的故障。

排除NCS1K中的「自動放大控制已禁用警報」故障

您會看到由於禁用了自動放大器控制，摻鉺光纖放大器(EDFA)的發射功率和增益都比較低。

show controller ots 0/x/0/x:

放大器效能值

節點上的警報

如果兩個通道之間的功率電平差超過配置的差值，就會發出「禁用自動放大控制」警報。

此時，Delta值為5dB，但通道之間的差異大於5dB，

show hw-module slot x channel-trail-view active :

通道功率檢視

這裡，某些通道接收功率為–12.xx，而通道no 21接收功率為–18.xx，因此差值是6dB，大於差值。

當差值大於差值時，放大器控制被禁用。您仍然可以看到輸出功率，但是增益調節並不按照設計進行。

檢查增量值：show controler ots 0/x/0/x

輸出示例：

controller State: Up

Transport Admin State: In Service

Port Type: Line

Laser State: On

Optics Status::

Alarm Status:

-------------

Detected Alarms:

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED

Alarm Statistics:

-----------------

LOW-RX-PWR = 0

LOW-TX-PWR = 0

RX-LOS-P = 5

RX-LOC = 1

AMPLI-GAIN-DEG-LOW = 0

AMPLI-GAIN-DEG-HIGH = 0

AUTO-LASER-SHUT = 5

AUTO-POW-RED = 5

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED = 5

AUTO-AMPLI-CFG-MISMATCH = 0

SWITCH-TO-PROTECT = 0

AUTO-AMPLI-CTRL-RUNNING = 2

Parameter Statistics:

---------------------

TX Power = 3.80 dBm

RX Power = -9.70 dBm

Ampli Gain = 19.50 dB

Ampli Tilt = 0.00

Total TX Power = 4.09 dBm

Total RX Power = -8.50 dBm

Ampli Gain Range = Normal

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

RX Span Loss = N/A

TX Span Loss = N/A

Rx Low Threshold Current = -25.0 dBm

Back Reflection = -27.30 dBm

Configured Parameters:

-------------

Rx Low Threshold = -25.0 dBm

Tx Low Threshold = -20.0 dBm

Ampli Gain = 1.00 dB

Ampli Tilt = 0.00

Ampli Channel power = 3.00 dBm

Channel Power Max Delta = 3.00 dBm

Ampli Channel Psd = 31.250 nW/MHz

Rx Low Threshold Psd = 0.099 nW/MHz

Ampli Control mode = Automatic

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

這裡的delta值為3dB，通道之間的差異為6dB。

永久解決方案：

檢查配線面板中是否有電源較少的通道。

清潔/更換跳線（如果需要）以提高通道功率。

當功率等於或小於差值時，警報被清除，並且輸出功率根據需要被調節。

因應措施：

臨時的解決方法是使用以下配置更改增加增量值以恢復流量：

config ter

controller ots 0/x/0/x

channel-power-max-delta 80 (change delta to 8)

確保永久解決方案實施後，將配置還原為預設增量值。