目錄

簡介

排除NCS4K中的「SMAUG FPD NOT READY」故障

簡介

本文描述如何修復SMAUG — 現場可程式設計裝置(FPD)「NOT READY」（未就緒）以及需要收集用於根本原因分析(RCA)的日誌。

排除NCS4K中的「SMAUG FPD NOT READY」故障

平台：NCS4K

卡：400G線卡 — NCS4K-4H-OPW-QC2

可能觸發器：FPD升級和卡片重新載入、RP重新載入或交換機切換

問題描述如下：

描述了有問題的狀態

要收集的日誌：

- 在XR上： show tech-support stat和show tech-support slice-manager

- 從管理員： show tech-support slice-manager中， show tech-support shelf_mgr中，show tech-support ccc中， show tech-support HBloss

- 在XR中： dumpcore running grima_driver location

- 從作用中LC取得grima和dma的追蹤。執行XR提示符中的步驟。

#attach location 0/lc0

Fri Jun 7 00:20:00.329 CDT

[xr-vm_node0_LC0_CPU0:~]$ export PS1=#

#lspci -vd:8bec

#grima_ltrace_show -A

#nl_dma_ltrace_show -A

要恢復問題，請執行以下操作：

- 從XR檢查進程 grima_driver 和 slice_manager，然後重新啟動它們以查詢活動LC位置。

show processes grima_driver location <0/LC0 or 0/LC1 – active LC>

show processes slice_manager location <0/LC0 or 0/LC1 – active LC>

Process restart grima_driver location <active LC>

Process restart slice_manger location <active LC>

在大多數情況下，這必須解決此問題。