目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

網路圖表

高級配置

驗證

疑難排解

簡介

本檔案介紹如何在Nexus9K上使用虛擬連線埠通道部署L2乙太網路VPN over Segment Routing(SR)Multiprotocol Label Switching。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 邊界閘道通訊協定(BGP)

- 開放最短路徑優先(OSPF)

- MPLS

- 標籤發佈通訊協定(LDP)

- 資源保留通訊協定(RSVP)

- EVPN

- SR

- vPC

採用元件

本文件中的資訊是以下列軟體和硬體版本為依據:

- 適用於H1和H3的版本9.3(10)的Nexus交換器92360C。

- 執行版9318010.2(3)for Spine的Nexus交換器YC-FX。

- 執行版9324010.2(3)for Leaf的Nexus交換器YC。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

VPLS/L2-EVPN是一項多點到多點第2層VPN服務，它通過IP/MPLS網路在單個邏輯交換架構中連線客戶的多個分支。

第2層EVPN-MPLS SR概述

EVPN(RFC 7432)是基於BGP MPLS的解決方案，已用於虛擬化資料中心網路中的下一代乙太網服務。此技術使用多個區塊，例如現有MPLS技術中的路由區分器(RD)、路由目標(RT)和虛擬路由和轉發(VRF)。

與VPLS 相比，EVPN 在核中啟用基於控制平面的MAC學習。在EVPN中，參與EVPN例項的PE使用Multiprotocol(MP)-BGP protocol在控制平面中學習自定義MAC路由。控制平面MAC learn提供許多優點，允許EVPN解決VPLS的缺點，其中包括支持多歸屬和每流負載平衡。

SR L2 EVPN是NXOS 9.3(1)中提供的新功能，Nexus 9300 FX2系列平台支援該功能。

使用SR MPLS的第2層EVPN限制

- SR L2 EVPN泛洪基於輸入複製機制

- 它使用EVPN型別3路由來處理BUM流量

- MPLS核心不支援組播

- 不支援地址解析協議(ARP)抑制

- 不支援對VPC進行一致性檢查

- 不能同時配置相同的L2 EVPN例項(EVI)和L3 EVI

設定

網路圖表

高級配置

1. 安裝功能

2. 配置IP地址 — 襯底

3. 配置IGP - OSPF

4. 設定MP - BGP

5. 配置VLAN和EVPN重疊

6. 在主機和枝葉之間配置e-BGP

7. 在枝葉1和2上配置VPC

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。