目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

SR的優點

配置EVPN與L3VPN(MPLS SR)無縫整合的准則和限制

設定

網路圖表

組態

驗證

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何在Cisco Nexus 9000系列交換機上通過分段路由MPLS切換配置VxLAN EVPN。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- MPLS 第 3 層 VPN

- MP-BGP

- 分段路由

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- BL // N9K-C93240YC-FX2 // 9.3(3)

- ASR1K/16.12.02

- Spine-1 // N9K-C92160YC-X // 9.2(3)

- PE // N9K-C93240YC-FX2 // 9.3(3)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

資料中心(DC)部署採用VXLAN EVPN的優勢包括EVPN控制平面學習、多租戶、無縫移動性、冗餘和更輕鬆的POD新增。同樣，CORE是基於標籤分發協定(LDP)的MPLS L3VPN網路，或從傳統的基於MPLS L3VPN LDP的底層過渡到更複雜的解決方案，如分段路由(SR)。

分段路由是一種根據源路由模式在網路上轉發資料包的方法。來源會選擇路徑，並將其編碼到封包標頭中，作為有序的區段清單。段是任何型別指令的識別符號。

SR的優點

分部路由以其優勢獲採納，例如：

- 整合IGP MPLS控制平面。

- 為SDN做好準備：分段路由是為SDN構建的，並且是應用工程路由(AER)的基礎。SR為網路做好業務模型的準備，應用可以指導網路行為。SR在分散式智慧和集中式最佳化與程式設計之間提供了適當的平衡。

- 最低配置：TE的分段路由要求在源路由器上進行最小配置。

- 負載平衡：與RSVP-TE不同，分段路由的負載平衡可以在等價多重路徑(ECMP)存在的情況下進行。

- 支援快速重新路由(FRR):快速重新路由可在路徑出現故障的50毫秒內啟用預配置的備份路徑。

- 即插即用部署：分段路由策略可與現有MPLS控制和資料平面互操作，並且可在現有部署中實施。

配置EVPN與L3VPN(MPLS SR)無縫整合的准則和限制

功能

Cisco Nexus 9300-FX2交換機

採用 — R線卡的Cisco Nexus 9504和9508交換機

意見

VXLAN EVPN到SR-L3VPN

是

是

在不同的DC埠之間擴展第3層連線，使用SR擴展進行底層IGP/BGP。

VXLAN EVPN到SR-L3VPN

是

是

擴展運行VXLAN的DC POD與運行SR的任何域（DC或核心）之間的第3層連線。

VXLAN EVPN至MPLS L3VPN(LDP)

否

是

底層是LDP。

設定

網路圖表

組態

驗證

相關資訊

- 有關配置EVPN與L3VPN(MPLS SR)無縫整合的資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems