目錄

簡介

先決條件

需求

採用元件

慣例

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

Cisco 1700、2600和3600系列路由器支援非對稱數位使用者線路(ADSL)WAN介面卡(WIC)。 所有三個平台的配置基本相同，但在硬體和每個平台所需的Cisco IOS®軟體版本方面存在差異。在本文檔中，Cisco 1700/2600/3600稱為Cisco ADSL WIC。

此組態範例顯示如何在乙太網路上的點對點通訊協定(PPPoE)使用者端連線到Cisco ADSL WIC的乙太網路介面時對其進行支援。

Cisco ADSL WIC配置了RFC 1483 ，並在已配置為使用多點ATM子介面支援PPPoE的Cisco 6400通用接入集中器(UAC)上終止。

PPPoE功能允許您在簡單的橋接乙太網連線的客戶端上啟動PPP會話。此作業階段是透過封裝的乙太網路橋接訊框透過ATM連結傳輸。可以在本地交換運營商中心辦公室或網際網路服務提供商(ISP)的入網點終止會話。

PPPoE是客戶端啟動的連線。在客戶端裝置(CPE)端，建立具有乙太網路介面卡(NIC)和PPPoE客戶端代碼的PC。此PC和其他PC連線到ADSL WIC乙太網段。

ADSL WIC ATM介面連線到Cisco 6130 DSL接入複用器(DSLAM)，並在Cisco 6400 UAC上終止。

先決條件

需求

在嘗試此組態之前，請確保使用下列先決軟體版本之一：

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS軟體版本12.1(3)DC1

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS軟體版本12.1(3)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS軟體版本12.1(5)DA

採用元件

本文件中的資訊是以下列軟體和硬體版本為依據.

要在Cisco 2600或3600上支援ADSL WIC，需要以下硬體元件：

- 2600:機箱WIC插槽，NM-2W

- 3600:NM-1FE1R2W、NM-1FE2W、NM-2FE2W、NM-2W

註：對於Cisco 3600,WIC NM-1E1R2W、NM-1E2W或NM-2E2W不支援ADSL。

以下是支援ADSL WIC所需的最低Cisco IOS軟體版本：

- Cisco 2600或3600上的Cisco IOS軟體版本12.1(5)YB（僅限Plus版本）

- Cisco 1700上的Cisco IOS軟體版本IOS 12.1(3)XJ或更新版本（僅限於Plus版本或ADSL功能集）。ADSL功能集在映像名稱中由「y7」標識；例如，c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin。

註：下載Cisco 1700的映像時，請確保選擇映像名稱1700。請勿下載1720或1750映像；這些功能不支援ADSL WIC。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您處於使用中的網路中，請確保您已瞭解任何指令在使用之前可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)。

網路圖表

本文檔使用下圖所示的網路設定。

組態

本文檔使用如下所示的配置。

注意：在Cisco 6400 NRP配置中，您設定了最大傳輸單位(MTU)。 有關更改MTU大小的詳細資訊，請參閱排除PPPoE撥入連線中的MTU大小。

Cisco ADSL WIC

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

no ip routing

!

interface FastEthernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 3/100

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

ip classless

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

!

line con 0

end

Cisco 6400 NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname NRP1

!

username username password password

!--- The username and password must match client username and password.

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

ip cef

!

vpdn enable

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol pppoe

virtual-template 1

pppoe limit per-mac 101

pppoe limit per-vc 102

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.1 multipoint

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

encapsulation aal5snap

protocol pppoe

!

interface Ethernet0/0/1

ip address 10.0.0.1  255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

interface Virtual-Template1

!--- Do not use a static IP assignment within

!--- a virtual template; routing problems can occur.

ip mtu 1492

ip unnumbered Ethernet0/0/1

!--- Always use the ip unnumbered command

!--- when configuring a virtual template.

no ip directed-broadcast

ip mroute-cache

peer default ip address pool pool name

ppp authentication chap

!

ip local pool pool name 10.0.0.2 10.0.0.12

ip classless

no ip http server

!

line con 0

!

end

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- Cisco DSL技術支援資訊

- Cisco DSL產品支援資訊

- 技術支援 - Cisco Systems