目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

設定

網路圖表

組態

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

Cisco 1700、2600和3600系列路由器支援非對稱數位使用者線路(ADSL)WAN介面卡(WIC)。 所有三個平台都以相同方式配置。但是，每個配置所需的硬體和Cisco IOS軟體版本之間也有差異。在本文檔中，Cisco 1700/2600/3600稱為「Cisco ADSL WIC」。

本檔案介紹連線到Cisco 6130 DSL存取多工器(DSLAM)的Cisco ADSL WIC。 它終止於思科6400通用接入集中器(UAC)。 Cisco ADSL WIC配置為使用PPP over ATM(PPPoA)的動態主機配置協定(DHCP)伺服器。

Internet服務提供商(ISP)為使用者提供Internet連線的單個IP地址172.18.0.1。但是，該使用者有一個小型PC網路，並希望所有裝置都能訪問Internet。

解決方案是在Cisco ADSL WIC上配置網路地址轉換(NAT)。NAT是為IP地址簡化和保留而設計的。它允許使用非註冊IP地址的專用IP網際網路連線到Internet。NAT在通常連線兩個網路的路由器上運行。在將資料包轉發到另一個網路之前，它將內部網路中的私有地址（本例中為10.0.0.0網路）轉換為合法地址（本例中為172.18.0.1）。除此功能外，NAT配置為僅通告整個網路的一個地址(172.18.0.1)。這樣可以有效地將整個內部網路隱藏在該地址後面，從而提供額外的安全性。

NAT具有安全和地址保護雙重功能，在遠端訪問環境中實施。在Cisco ADSL WIC的乙太網介面上手動配置IP地址10.0.0.1。Cisco ADSL WIC被配置為充當DHCP伺服器。它將IP地址租借給連線到其乙太網的本地LAN裝置。

此配置顯示了為乙太網和ATM介面配置的NAT。Ethernet0介面的IP地址為10.0.0.1，子網掩碼為255.0.0.0。內部配置了NAT。這意味著該介面連線到進行NAT轉換的內部網路。ATM介面「Dialer0」的IP地址為172.18.0.1，子網掩碼為255.255.0.0。NAT配置為外部。這表示介面已連線到外部網路，例如Internet。

必要條件

需求

在嘗試此設定之前，請確保符合以下要求。要在Cisco 2600/3600上支援ADSL WIC，需要以下硬體：

- 2600:機箱WIC插槽，NM-2W

- 3600:NM-1FE1R2W、NM-1FE2W、NM-2FE2W、NM-2W

註：對於Cisco 3600，這些裝置不支援ADSL WIC:NM-1E1R2W、NM-1E2W、NM-2E2W。

要支援ADSL WIC，需要以下Cisco IOS軟體版本：

- Cisco 2600/3600上的Cisco IOS軟體版本12.1(5)YB（僅限Plus版本）。

- Cisco 1700上的Cisco IOS軟體版本IOS 12.1(3)XJ或更新版本（僅限於Plus版本或ADSL功能集）。ADSL功能集在映像名稱中由「y7」標識；例如，c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin。

註：下載Cisco 1700的映像時，請確保選擇映像名稱1700。請勿下載1720或1750映像。這些功能不支援ADSL WIC。

採用元件

本文件中的資訊是以下列軟體和硬體版本為依據.

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS軟體版本12.1(3)DC1

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS軟體版本12.1(3)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS軟體版本12.1(5)DA

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您在即時網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

注意：要查詢有關本文檔中使用的命令的其他資訊，請使用命令查詢工具(僅限註冊客戶)。

網路圖表

本文檔使用如圖所示的網路設定。

組態

本檔案會使用這個組態。

Cisco ADSL WIC

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!--- the DHCP pool does not lease this address; !--- it is used by interface FastEthernet0

!

ip dhcp pool poolname

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!--- default gateway is assigned to local devices

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address 172.18.0.1 255.255.0.0

ip nat outside

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 2

ppp pap sent-username username password password

!

ip nat inside source list 1  interface Dialer0 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

dialer-list 2 protocol ip permit

!

end

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- Cisco DSL技術支援

- 技術支援 - Cisco Systems