目錄

簡介

開始之前

慣例

必要條件

採用元件

背景理論

製作管理電纜

使用管理電纜

逐步說明

管理埠聯結器引出線

串列埠聯結器引出線

標準PC DB-9串列埠

DB-9插頭引出線

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本檔案介紹用於製作思科600系列客戶端裝置(CPE)管理電纜的引出線。 該電纜允許使用者從運行超級終端的Windows PC管理和配置Cisco 600。本文檔專門介紹具有帶DB-9串列埠聯結器的通訊埠（COM埠）和具有RJ-45串列埠的Cisco 600 CPE的PC。

開始之前

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

必要條件

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本檔案中的資訊基於以下硬體版本。

- RJ-45凸接頭

- 高品質電纜，例如5類

- DB-9凹式聯結器

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您在即時網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

背景理論

以下是Cisco 600 CPE附帶的典型管理電纜。

製作管理電纜

使用所需的聯結器和電纜，參照下圖製作管理電纜。

使用管理電纜

逐步說明

完成構建管理電纜後，請按照以下步驟正確使用它。

1. 將電纜的DB-9凹式聯結器連線到PC的DB-9（凸式）串列COM埠。

2. 將電纜的RJ-45凸式聯結器連線到Cisco 600 CPE的管理埠（標籤為「MGMT」）。

3. 使用以下設定配置終端訪問程式（例如Windows中的超級終端）：

- COM埠：將電纜插入到的埠。

- 波特率：38400 bps — 建議（標準9600 bps，可能）

- 資料位元：8

- 同位：無

- 停止位元：1

- 流量控制：無

4. 按Enter鍵，直到看到提示符(例如cbos>、modem1>或usa>)。 當您看到提示時，PC和CPE正在通訊。

註：如果電腦只有DB-25串列埠，則還需要一個DB-9到DB-25介面卡。此外，同一電纜還可用於將啞終端連線到Cisco 600管理埠。

管理埠聯結器引出線

串列埠聯結器引出線

標準PC DB-9串列埠

DB-9插頭引出線

引腳

功能

1

資料載波偵測(CD)

2

接收資料(RD)

3

傳輸資料(TD)

4

資料終端就緒(DTR)

5

訊號接地(GND)

6

資料設定就緒(DSR)

7

要求傳送(RTS)

8

允許傳送(CTS)

9

振鈴指示器(RI)

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- Cisco DSL技術支援資訊

- Cisco DSL產品支援資訊

- 思科技術支援