目錄

企業協定自註冊

購買Meraki企業協定(EA)後，產品組合啟用專家(PAS)可能會與您的工作團隊協調並提供定製的入職體驗。PAS將稽核您的協定並引導您瀏覽工作空間，以檢視Meraki EA控制面板的許可證使用情況。

同時，您可以檢視入職影片來管理您的企業協定。如果您尚未參加入職培訓，請聯絡您的Meraki銷售代表。

建立Meraki組織

如果您當前沒有Meraki組織，開始的第一步是建立一個。組織為不同的網路提供管理容器，這些網路包含類似裝置，如接入點、交換機或安全裝置。在一個組織中，您可以建立包含來自不同站點和位置的裝置的多個網路。建立新帳戶/組織時，可使用同一使用者名稱和密碼在單個登入下將多個組織連結在一起。

要建立組織，請執行以下操作：

附註：如果作為MSP建立其他組織，或者有關使用多個組織的詳細資訊，請參考此處的文檔以獲得特定說明。

1.轉到dashboard.meraki.com。推薦的瀏覽器是Google Chrome和Mozilla Firefox。

2.按一下建立帳戶。

3.選擇新組織所在的地區。如果沒有與您的地區匹配的選項，請選擇距離您最近的選項。這將確定您的組織例項託管位置，並且選擇正確的例項有助於確保儀表板的最佳服務品質。

4.填寫顯示的欄位。

- 電子郵件 — 此電子郵件地址成為組織管理員，具有訪問組織中建立的所有網路的許可權。

- 全名 — 管理帳戶的個人/組的名稱。

- Password — 用於登入控制面板的密碼。此長度必須至少為8個字元。

- Company — 控制面板中此組織的名稱；通常是公司或客戶的名稱。

- Address — 此組織的預設地址。不需要。

5.完成顯示的reCAPCHA或其他使用者驗證。

6.在正確輸入所需資訊後，按一下Create account按鈕。

如果您的組織沒有立即啟動，請使用此連結重設您的密碼。

有關詳細資訊，請參閱儀表板建立文檔。

啟用企業協定許可證

Meraki EA團隊將在EA的開始日期預配EA許可證金鑰。您可以在Meraki控制面板中看到您購買的EA套件中有權訪問的所有產品。啟用EA後7天，EAWS上將提供衝減編號。

請記住，EA和非EA許可證不能在EA控制面板上共存。EA未涵蓋的所有許可證必須先移入EA之外的組織，然後才能啟動。請參閱我們的文檔，瞭解如何在組織之間移動許可證和裝置。

Meraki企業協定控制面板

Meraki EA控制面板的功能與聯合術語控制面板的功能相似，但存在一些關鍵差異：

許可證限制未指明授權編號；有關權利，請參閱EA工作區。可以忽略Meraki控制面板中的許可證限制編號。

許可證消耗量位於Meraki控制面板和EA工作區中的當前裝置計數下。消耗是根據每台裝置使用的裝置計數來計算的。

請勿在EA控制面板外新增許可證金鑰或移動許可證，因為這將使正確的結束日期失效。

硬體部署

在Meraki控制面板上配置EA許可證金鑰後，可以按需部署硬體。 與您的合作夥伴合作，訂購硬體並根據需要進行部署。通過Meraki訂單號或硬體序列號宣告硬#s，並自動生成相應的EA許可證。

將其他組織新增到Meraki EA

如果要將其他組織包含到Meraki EA，請通知您的Meraki銷售代表。對於EA中可包含的控制面板數量沒有最大限制。

企業協定續訂

聯絡您的Meraki銷售代表或合作夥伴，續訂Meraki企業協定。