目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

程式

相關資訊

簡介

本檔案介紹如何使用簡易網路管理通訊協定(SNMP)取得Cisco Catalyst交換器背板使用率。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊適用於執行Catalyst OS(CatOS)的Catalyst交換器，和執行Cisco IOS®軟體的Cisco Catalyst 6500/6000系列交換器。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

程式

對於具有單個背板的傳統Cisco交換機（例如Catalyst 5000系列），CISCO-STACK-MIB的sysTraffic可提供系統背板利用率。sysTraffic測量值大致等於Supervisor Engine卡上同名的計量器。

.1.3.6.1.4.1.9.5.1.1.8

sysTraffic OBJECT-TYPE

-- FROM CISCO-STACK-MIB

SYNTAX Integer (0..100)

MAX-ACCESS read-only

STATUS Current

DESCRIPTION "Traffic meter value, i.e. the percentage of bandwidth utilization

for the previous polling interval."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9)

workgroup(5) ciscoStackMIB(1) systemGrp(1) 8 }

對於包含多個背板的交換器（例如Catalyst 5500），請使用CISCO-STACK-MIB中的sysTrafficMeterTable。

.1.3.6.1.4.1.9.5.1.1.32

sysTrafficMeterTable OBJECT-TYPE

-- FROM CISCO-STACK-MIB

DESCRIPTION "The system traffic meter table. This table lists the traffic meters

available in the system."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9)

workgroup(5) ciscoStackMIB(1) systemGrp(1) 32 }

執行Cisco IOS軟體的其他Catalyst交換器是根據不同的架構。因此，您無法為它們獲取底板利用率。通過這些裝置，您可以根據CPU利用率及其介面的頻寬來確定交換機的效能。請參閱如何使用SNMP計算頻寬使用率和如何使用SNMP收集Cisco IOS裝置上的CPU使用率以收集效能引數。

相關資訊

- 如何使用SNMP計算頻寬利用率

- 如何使用SNMP收集Cisco IOS裝置上的CPU使用率

- 簡單網路管理協定支援資源

- IP應用程式服務設計技術說明

- LAN 產品支援頁面

- LAN 交換支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems