目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

Cisco IOS®上的BVI

Cisco IOSXE上的BDI

Cisco IOSXE平台上的BDI示例

A)兩台交換機的Fa0/1都是第3層介面，並且位於同一個廣播域中。

後續步驟

B)橋接兩台交換機之間的多個VLAN。

後續步驟

EPC

Packet Tracer

相關資訊

簡介

本文說明如何理解橋接虛擬介面(BVI)和橋接網域介面(BDI)並疑難排解。

必要條件

需求

本文沒有要求。

採用元件

本文檔中的資訊基於ISR路由器（用於BVI）和ASR1K（用於BDI）。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

BVI和BDI路由介面代表一組橋接的介面。例如，您想要橋接路由器上的兩個介面，並且希望它們位於同一第2層廣播域中。BVI/BDI介面將作為這兩個橋接物理介面的路由介面。所有資料包流量都必須通過BVI/BDI介面。

2台PC到路由器的BVI連線

Cisco IOS®上的BVI

路由器不會在同一廣播域中配置兩個或多個第3層介面（即同一子網中的兩個或多個介面）。使用BVI介面將兩台PC作為同一子網的一部分連線到路由器，並且仍然可以從這兩台PC訪問Internet。

您可以使用BVI執行此操作。

字詞

定義

Bridge-group

將物理介面分組到一個邏輯組中。

介面BVI

可以路由的邏輯介面的第3層。

ISR 3

ISR 1

ISR 2

網橋irb

網橋1協定ieee

bridge 1 route ip

!

interface GigabitEthernet0/0/1

bridge-group 1

!

interface GigabitEthernet0/0/2

bridge-group 1

!

interface BVI 1

ip address 10.10.10.10

255.255.255.0

int fa0/0

ip address 10.10.10.1

255.255.255.0

int fa0/0

ip address 10.10.10.2

255.255.255.0

Cisco IOS XE上的BDI

BDI與BVI類似，不同之處在於它運行在Cisco IOS XE上。

字詞

定義

網橋域

表示第2層廣播域。

網橋域介面

是允許第2層橋接網路和第3層路由網路之間雙向流量傳輸的邏輯介面。

乙太網路虛擬電路(EVC)

是由提供商提供給客戶的第2層服務的單個例項的端到端表示。在Cisco EVC框架中，網橋域由一個或多個第2層介面（稱為服務例項）組成。服務例項是給定路由器上給定埠上的EVC的例項化。根據配置，服務例項與網橋域相關聯。

兩台交換機上的ASR連線

Cisco IOS XE平台上的BDI示例

A)兩台交換機的Fa0/1都是第3層介面，並且位於同一個廣播域中。

如果目的只是在兩台交換器之間建立連線，則不需要在ASR上進行BDI配置。

ASR 1K

SW1

SW2

interface GigabitEthernet1/2/3

no ip address

自動交涉

cdp enable

服務例項100乙太網

封裝未標籤

bridge-domain 100

!

interface GigabitEthernet1/2/4

no ip address

自動交涉

cdp enable

服務例項100乙太網

封裝未標籤

bridge-domain 100

interface FastEthernet0/1

no switchport

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

interface FastEthernet0/1

no switchport

ip address 10.1.1.3 255.255.255.0

後續步驟

1.從SW1 ping SW2:

BGL.Q.16-3500-1#ping 10.1.1.3

2.鍵入要中止的轉義序列。

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/9 ms

註：如果您想在ASR外部路由，則需要配置BDI介面：

interface BDI100

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

B)橋接兩台交換機之間的多個VLAN。

在每個VLAN的物理介面下配置單獨的乙太網虛擬電路(EVC)。子介面下不支援橋接域。

有兩個VLAN；要橋接的VLAN 100和VLAN 200:

ASR 1K

SW1

SW2

interface GigabitEthernet1/2/3

no ip address

自動交涉

cdp enable

服務例項100乙太網

encapsulation dot1q 100

重寫入口標籤pop 1對稱

bridge-domain 100

!

服務例項200乙太網

encapsulation dot1q 200

重寫入口標籤pop 1對稱

bridge-domain 200

Gig1/2/4下的完全相同配置

interface GigabitEthernet1/2/4

no ip address

自動交涉

cdp enable

服務例項100乙太網

encapsulation dot1q 100

重寫入口標籤pop 1對稱

bridge-domain 100

!

服務例項200乙太網

encapsulation dot1q 200

重寫入口標籤pop 1對稱

bridge-domain 200

interface FastEthernet0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

interface Vlan100

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

interface Vlan200

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

interface FastEthernet0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

interface Vlan100

ip address 10.1.1.3 255.255.255.0

interface Vlan200

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

後續步驟

1.從SW1 ping SW2上的int vlan100和vlan200:

BGL.Q.16-3500-1#ping 10.1.1.3

2.鍵入要中止的轉義序列：

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/9 ms

BGL.Q.16-3500-1#ping 10.1.1.3

3.鍵入要中止的轉義序列：

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/9 ms

EPC

monitor capture CAP interface gig1/2/3 efp 100 both match ipv4 any any

Packet Tracer

debug platform condition interface gig1/2/3 efp-id 100 ipv4 both

EFP ID = 100 (service instance number)

相關資訊

- 思科技術支援與下載