目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

相關產品

慣例

背景資訊

設計手冊

EtherChannel交涉通訊協定

設定

網路圖表

交換器組態

伺服器配置

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

此組態範例介紹如何在執行Cisco IOS軟體的Cisco Catalyst交換器與工作站或伺服器之間建立EtherChannel。

有關執行Catalyst OS的Cisco Catalyst交換器，請參閱在執行CatOS的Catalyst交換器與工作站或伺服器之間設定EtherChannel。

EtherChannel可將多個實體乙太網路連結結合到單一邏輯通道中，如此一來，通道中的連結可以共用流量負載，並在通道中的一個或多個連結失敗時進行備援。

您可以使用EtherChannel透過非遮蔽雙絞線(UTP)或單一模式和多模式光纖，將LAN交換器、路由器、伺服器和使用者端互連。本檔案會以單一用語EtherChannel指稱Fast EtherChannel、Gigabit EtherChannel、連線埠通道、通道群組以及連線埠群組。文件中的資訊適用於以上所有 EtherChannel。

本檔案介紹Catalyst交換器與伺服器之間第2層EtherChannel的組態。

必要條件

需求

嘗試此組態之前，請確保符合以下要求：

- 滿足實施EtherChannel的系統要求的Cisco Catalyst交換機。如需詳細資訊，請參閱在Catalyst交換器上實作EtherChannel的系統要求。

以下命令可確定交換器/模組是否支援EtherChannel:

Switch#show interfaces Gi2/0/23 capabilities

GigabitEthernet2/0/23

Model:                 WS-C3750G-24T

Type:                  10/100/1000BaseTX

Speed:                 10,100,1000,auto

Duplex:                half,full,auto

Trunk encap. type:     802.1Q,ISL

Trunk mode:            on,off,desirable,nonegotiate

Channel:               yes

Broadcast suppression: percentage(0-100)

Flowcontrol:           rx-(off,on,desired),tx-(none)

Fast Start:            yes

QoS scheduling:        rx-(not configurable on per port basis),tx-(4q2t)

CoS rewrite:           yes

ToS rewrite:           yes

UDLD:                  yes

Inline power:          no

SPAN:                  source/destination

PortSecure:            yes

Dot1x:                 yes

Switch#

- 工作站或伺服器，其網絡卡與Cisco Catalyst交換機互操作。有關詳細資訊，請參閱NIC供應商文檔。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 執行Cisco IOS軟體版本12.2(25)SEC2的Cisco Catalyst 3750系列交換器

- 運行Windows OS版本5.00.2195（含HP雙埠ProLiant網路介面卡）的Windows 2000 Server

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

相關產品

此組態範例也可用於執行Cisco IOS軟體的Cisco Catalyst交換器。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

設計手冊

EtherChannel應在單個裝置上啟動，在另一個裝置上結束。裝置可以是交換器、交換器堆疊、工作站或伺服器。

- 在單個交換機機箱中，EtherChannel可以在不同的模組上啟動或結束。此設定適用於Cisco Catalyst 4000/4500/6000/6500交換器。

- 在單一交換器堆疊中，EtherChannel可在不同的堆疊成員上啟動或結束。如需詳細資訊，請參閱Catalyst 3750交換器上的跨堆疊EtherChannel組態範例。

EtherChannel交涉通訊協定

- PAgP（思科專有）

- LACP(IEEE 802.3ad)

有關EtherChannel協商協定的支援，請參閱NIC文檔。

交換器中的EtherChannel模式：

模式

交涉通訊協定

說明

於

無

無條件啟用EtherChannel。如果工作站/伺服器不支援任何協商協定，則建議使用該方法。

off

無

已無條件禁用EtherChannel。

active（作用中）

LACP

通過傳送LACP資料包來啟動協商。如果工作站/伺服器支援LACP，則建議使用。

被動

LACP

如果遠端傳送了LACP封包，則會開始交涉。

desirable

PAgP

通過傳送PAgP資料包來啟動協商。如果工作站/伺服器支援PAgP，則建議使用。

自動

PAgP

如果遠端傳送了PAgP封包，則會開始交涉。

根據NIC介面卡支援的協商協定使用適當的模式。

注意：本文檔使用支援LACP的NIC介面卡。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

註：使用Command Lookup Tool(僅限註冊客戶)查詢有關本文檔中使用的命令的更多資訊。

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定：

交換器組態

若要設定交換器，請完成以下步驟。

1. 根據網路圖表，選擇要分組的連線埠：

- Gi 2/0/23

- Gi2/0/24

2. 對於列出的每個埠，請完成以下步驟：

1. 將連線埠設定為第2層交換器連線埠。

注意：只有同時支援第2層交換機埠和第3層介面的交換機才需要執行此步驟。

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#int Gi2/0/23

Switch(config-if)#switchport

Switch(config-if)#

2. 將埠配置為接入埠並分配適當的VLAN。

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 100

Switch(config-if)#

3. 為生成樹PortFast配置埠。

Switch(config-if)#spanning-tree portfast

%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single

host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this

interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.

Use with CAUTION

%Portfast has been configured on GigabitEthernet2/0/23 but will only

have effect when the interface is in a non-trunking mode.

Switch(config-if)#

4. 使用適當的模式配置EtherChannel埠。

Switch(config-if)#channel-group 1 mode active

Creating a port-channel interface Port-channel 1

Switch(config-if)#

3. 配置EtherChannel負載均衡。此組態適用於此交換器上設定的所有EtherChannel。

Switch(config)#port-channel load-balance ?

dst-ip       Dst IP Addr

dst-mac      Dst Mac Addr

src-dst-ip   Src XOR Dst IP Addr

src-dst-mac  Src XOR Dst Mac Addr

src-ip       Src IP Addr

src-mac      Src Mac Addr

Switch(config)#port-channel load-balance src-mac

Switch(config)#

伺服器配置

若要設定伺服器，請完成以下步驟：

1. 啟動NIC配置實用程式。

註：此示例使用HP Network Configuration Utility 7。要使用HP Network Configuration Utility，請在Windows 2000系統托盤中找到該圖示，或按一下「開始」>「設定」>「控制面板」>「HP網路」。

2. 突出顯示兩個NIC，然後按一下Team。

NIC團隊已建立。

3. 按一下「Properties」。

4. 在「組屬性」視窗中，選擇適當的「組型別選擇」。

注意：由於本示例使用LACP配置交換機，因此選擇使用IEEE 802.3ad的選項。

5. 從Transmit Load Balancing Method下拉選單中選擇所需方法，然後按一下OK。

6. 在「組屬性」(Team Properties)視窗中，按一下確定，當出現確認視窗時，按一下是繼續。

此時將出現一個對話方塊，顯示進程的狀態。

7. 當系統提示您重新啟動伺服器時，按一下Yes。

8. 伺服器重新啟動後，開啟網路配置實用程式以驗證分組狀態。

9. 按一下右鍵My Network Places。另一張網絡卡Local Area Connection 3會顯示在視窗中。

10. 一旦將NIC介面卡組合起來並形成新的連線，就會禁用單個NIC介面卡，並且不能通過舊IP地址訪問。使用靜態IP地址、預設網關和DNS/WINS設定或動態配置新連線。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

輸出直譯器工具(僅供已註冊客戶使用)(OIT)支援某些show命令。使用OIT檢視show命令輸出的分析。

- show etherchannel summary — 顯示每個通道組的一行摘要。

Switch#show etherchannel 1 summary

Flags:  D - down        P - in port-channel

I - stand-alone s - suspended

H - Hot-standby (LACP only)

R - Layer3      S - Layer2

U - in use      f - failed to allocate aggregator

u - unsuitable for bundling

w - waiting to be aggregated

d - default port

Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports

------+-------------+-----------+-----------------------------

1      Po1(SU)         LACP      Gi2/0/23(P) Gi2/0/24(P)

Switch#

- show spanningtree interface — 顯示指定介面的生成樹資訊。

Switch#show spanning-tree interface port-channel 1

Vlan             Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- ---------

VLAN0100         Desg FWD 3         128.616  P2p

Switch#

- show etherchannel load-balance — 顯示埠通道中埠之間的負載均衡或幀分配方案。

Switch#show etherchannel load-balance

EtherChannel Load-Balancing Operational State (src-mac):

Non-IP: Source MAC address

IPv4: Source MAC address

IPv6: Source IP address

Switch#

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- 在執行CatOS的Catalyst交換器與工作站或伺服器之間設定EtherChannel

- Catalyst 3750交換器上的跨堆疊EtherChannel組態範例

- 瞭解 Catalyst 交換器上的 EtherChannel 負載平衡和備援

- 在Catalyst交換機上實施EtherChannel的系統要求

- EtherChannel支援頁面

- 交換器產品支援

- LAN 交換技術支援

- 技術支援與文件 - Cisco Systems