目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

相關產品

慣例

背景資訊

設定

網路圖表

為Catalyst交換機配置802.1x多域身份驗證

設定RADIUS伺服器

將PC客戶端配置為使用802.1x身份驗證

將IP電話配置為使用802.1x身份驗證

驗證

PC客戶端

IP電話

第3層交換機

疑難排解

IP電話身份驗證失敗

相關資訊

簡介

多域身份驗證允許IP電話和PC在同一交換機埠上進行身份驗證，同時將它們放在適當的語音和資料VLAN上。本檔案將說明如何在Cisco Catalyst第3層固定組態交換器上設定IEEE 802.1x多網域驗證(MDA)。

必要條件

需求

嘗試此組態之前，請確保符合以下要求：

- RADIUS 如何運作？

- Catalyst交換和ACS部署指南

- 思科安全訪問控制伺服器4.1使用手冊

- Cisco Unified IP電話概述

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 執行Cisco IOS®軟體版本12.2(37)SE1的Cisco Catalyst 3560系列交換器

注意：多域身份驗證支援僅適用於Cisco IOS軟體版本12.2(35)SE及更高版本。

- 此範例使用Cisco Secure Access Control Server(ACS)4.1作為RADIUS伺服器。

注意：在交換機上啟用802.1x之前，必須指定RADIUS伺服器。

- 支援802.1x身份驗證的PC客戶端

注意：此示例使用Microsoft Windows XP客戶端。

- 採用SCCP韌體版本8.2(1)的Cisco整合IP電話7970G

- 採用SCCP韌體版本8.2(2)的Cisco整合IP電話7961G

- 媒體融合伺服器(MCS)，搭載思科整合通訊管理員(Cisco CallManager)4.1(3)sr2

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

相關產品

此組態也可以用於以下硬體：

- Cisco Catalyst 3560-E系列交換器

- Cisco Catalyst 3750系列交換器

- Cisco Catalyst 3750-E系列交換器

註：Cisco Catalyst 3550系列交換機不支援802.1x多域身份驗證。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

IEEE 802.1x標準定義了基於客戶端伺服器的訪問控制和身份驗證協定，限制未經授權的裝置通過可公開訪問的埠連線到LAN。802.1x通過在每個埠建立兩個不同的虛擬接入點來控制網路訪問。一個接入點是非受控埠；另一個是受控埠。通過單個埠的所有流量對兩個接入點都可用。802.1x會驗證連線到交換器連線埠的每個使用者裝置，並將連線埠分配到VLAN，然後才可使用交換器或LAN提供的任何服務。在裝置通過身份驗證之前，802.1x訪問控制僅允許區域網可擴展身份驗證協定(EAPOL)流量通過裝置所連線的埠。驗證成功後，正常流量可以通過該連線埠。

802.1x由三個主要元件組成。每個埠稱為埠訪問實體(PAE)。

- 請求方 — 請求網路訪問的客戶端裝置，例如IP電話和連線的PC

- 驗證器 — 方便請求方授權請求的網路裝置，例如Cisco Catalyst 3560

- 驗證伺服器 — 遠端驗證撥入使用者伺服器(RADIUS)，提供驗證服務，例如思科安全存取控制伺服器

Cisco Unified IP電話還包含802.1X請求方。此請求方允許網路管理員控制IP電話與LAN交換機埠的連通性。IP電話802.1X請求方的初始版本為802.1X身份驗證實施了EAP-MD5選項。在多域配置中，IP電話和連線的PC必須根據使用者名稱和密碼的說明獨立請求訪問網路。驗證器裝置可以要求來自RADIUS的資訊，稱為屬性。屬性指定其他授權資訊，例如請求方是否允許訪問特定VLAN。這些屬性可以是供應商特定的。思科使用RADIUS屬性cisco-av-pair告知驗證器(Cisco Catalyst 3560)語音VLAN上允許請求者（IP電話）。

設定

本節提供用於設定本檔案中所述802.1x多網域驗證功能的資訊。

此配置需要執行以下步驟：

- 為Catalyst交換機配置802.1x多域身份驗證。

- 設定RADIUS伺服器。

- 將PC客戶端配置為使用802.1x身份驗證。

- 將IP電話配置為使用802.1x身份驗證。

註：使用Command Lookup Tool(僅限註冊客戶)可以查詢有關本文檔中使用的命令的詳細資訊。

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定：

- RADIUS伺服器 — 執行客戶端的實際身份驗證。RADIUS伺服器會驗證使用者端的身分，並通知交換器使用者端是否獲得存取區域網路和交換器服務的授權。在這裡，Cisco ACS安裝在媒體融合伺服器(MCS)上並配置為用於身份驗證和VLAN分配。MCS也是IP電話的TFTP伺服器和Cisco Unified Communications Manager(Cisco CallManager)。

- Switch — 根據客戶端的身份驗證狀態控制對網路的物理訪問。交換器充當使用者端和RADIUS伺服器之間的中繼（代理）。它從客戶端請求身份資訊，通過RADIUS伺服器驗證該資訊，並將響應中繼到客戶端。此處，Catalyst 3560交換機也被配置為DHCP伺服器。動態主機配置協定(DHCP)的802.1x身份驗證支援允許DHCP伺服器將IP地址分配給不同的終端使用者類別。為此，它將經過身份驗證的使用者身份新增到DHCP發現過程中。埠FastEthernet 0/1和0/4是為802.1x多域身份驗證配置的唯一埠。埠FastEthernet 0/2和0/3處於預設的802.1x單主機模式。埠FastEthernet 0/24連線到RADIUS伺服器。

注意：如果使用外部DHCP伺服器，請不要忘記在客戶端所在的SVI(vlan)介面（指向DHCP伺服器）上新增ip helper-address命令。

- 客戶端 — 這些裝置（例如IP電話或工作站）請求訪問LAN和交換機服務並響應來自交換機的請求。在這裡，客戶端配置為從DHCP伺服器獲取IP地址。裝置M-1、M-2、S-1和S-2是請求訪問網路的工作站客戶端。P-1和P-2是請求訪問網路的IP電話客戶端。M-1、M-2和P-1是行銷部門的客戶裝置。S-1、S-2和P-2是銷售部門的客戶端裝置。IP電話P-1和P-2配置為位於同一個語音VLAN(VLAN 3)中。 成功驗證後，工作站M-1和M-2配置為位於同一個資料VLAN(VLAN 4)中。在身份驗證成功後，工作站S-1和S-2也配置為位於同一個資料VLAN(VLAN 5)中。

注意：只能對資料裝置使用RADIUS伺服器的動態VLAN分配。

為Catalyst交換機配置802.1x多域身份驗證

此交換機配置示例包括：

- 如何在交換機埠上啟用802.1x多域身份驗證

- RADIUS伺服器相關組態

- IP地址分配的DHCP伺服器配置

- VLAN間路由，在身份驗證後實現客戶端之間的連線

有關如何配置MDA的指南的詳細資訊，請參閱使用多域身份驗證。

注意：確保RADIUS伺服器始終在授權埠後連線。

注意：此處僅顯示相關配置。

Cat-3560

Switch#configure terminal

Switch(config)#hostname Cat-3560

!--- Sets the hostname for the switch.

Cat-3560(config)#vlan 2

Cat-3560(config-vlan)#name SERVER

Cat-3560(config-vlan)#vlan 3

Cat-3560(config-vlan)#name VOICE

Cat-3560(config-vlan)#vlan 4

Cat-3560(config-vlan)#name MARKETING

Cat-3560(config-vlan)#vlan 5

Cat-3560(config-vlan)#name SALES

Cat-3560(config-vlan)#vlan 6

Cat-3560(config-vlan)#name GUEST_and_AUTHFAIL

!--- VLAN should already exist in the switch for a successful authentication.

Cat-3560(config-vlan)#exit

Cat-3560(config)#interface vlan 2

Cat-3560(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

Cat-3560(config-if)#no shut

!--- This is the gateway address for the RADIUS Server.

Cat-3560(config-if)#interface vlan 3

Cat-3560(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

Cat-3560(config-if)#no shut

!--- This is the gateway address for IP Phone clients in VLAN 3.

Cat-3560(config-if)#interface vlan 4

Cat-3560(config-if)#ip address 172.16.4.1 255.255.255.0

Cat-3560(config-if)#no shut

!--- This is the gateway address for PC clients in VLAN 4.

Cat-3560(config-if)#interface vlan 5

Cat-3560(config-if)#ip address 172.16.5.1 255.255.255.0

Cat-3560(config-if)#no shut

!--- This is the gateway address for PC clients in VLAN 5.

Cat-3560(config-if)#exit

Cat-3560(config)#ip routing

!--- Enables IP routing for interVLAN routing.

Cat-3560(config)#interface range fastEthernet 0/1 - 4

Cat-3560(config-if-range)#shut

Cat-3560(config-if-range)#exit

Cat-3560(config)#interface fastEthernet 0/24

Cat-3560(config-if)#switchport mode access

Cat-3560(config-if)#switchport access vlan 2

!--- This is a dedicated VLAN for the RADIUS server.

Cat-3560(config-if)#spanning-tree portfast

Cat-3560(config-if)#exit

Cat-3560(config)#interface range fastEthernet 0/1 , fastEthernet 0/4

Cat-3560(config-if-range)#switchport mode access

Cat-3560(config-if-range)#switchport voice vlan 3

!--- You must configure the voice VLAN for the IP phone when the !--- host mode is set to multidomain. !--- Note: If you use a dynamic VLAN in order to assign a voice VLAN !--- on an MDA-enabled switch port, the voice device fails authorization.

Cat-3560(config-if-range)#dot1x port-control auto

!--- Enables IEEE 802.1x authentication on the port.

Cat-3560(config-if-range)#dot1x host-mode multi-domain

!--- Allow both a host and a voice device to be !--- authenticated on an IEEE 802.1x-authorized port.

Cat-3560(config-if-range)#dot1x guest-vlan 6

Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail vlan 6

!--- The guest VLAN and restricted VLAN features only apply to the data devices !--- on an MDA enabled port.

Cat-3560(config-if-range)#dot1x reauthentication

!--- Enables periodic re-authentication of the client.

Cat-3560(config-if-range)#dot1x timeout reauth-period 60

!--- Set the number of seconds between re-authentication attempts.

Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail max-attempts 2

!--- Specifies the number of authentication attempts to allow !--- before a port moves to the restricted VLAN.

Cat-3560(config-if-range)#exit

Cat-3560(config)#interface range fastEthernet 0/2 - 3

Cat-3560(config-if-range)#switchport mode access

Cat-3560(config-if-range)#dot1x port-control auto

!--- By default a 802.1x authorized port allows only a single client.

Cat-3560(config-if-range)#dot1x guest-vlan 6

Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail vlan 6

Cat-3560(config-if-range)#dot1x reauthentication

Cat-3560(config-if-range)#dot1x timeout reauth-period 60

Cat-3560(config-if-range)#dot1x auth-fail max-attempts 2

Cat-3560(config-if-range)#spanning-tree portfast

Cat-3560(config)#ip dhcp pool IP-Phones

Cat-3560(dhcp-config)#network 172.16.3.0 255.255.255.0

Cat-3560(dhcp-config)#default-router 172.16.3.1

Cat-3560(dhcp-config)#option 150 ip 172.16.2.201

!--- This pool assigns ip address for IP Phones. !--- Option 150 is for the TFTP server.

Cat-3560(dhcp-config)#ip dhcp pool Marketing

Cat-3560(dhcp-config)#network 172.16.4.0 255.255.255.0

Cat-3560(dhcp-config)#default-router 172.16.4.1

!--- This pool assigns ip address for PC clients in Marketing Dept.

Cat-3560(dhcp-config)#ip dhcp pool Sales

Cat-3560(dhcp-config)#network 172.16.5.0 255.255.255.0

Cat-3560(dhcp-config)#default-router 172.16.5.1

!--- This pool assigns ip address for PC clients in Sales Dept.

Cat-3560(dhcp-config)#exit

Cat-3560(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.3.1

Cat-3560(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.4.1

Cat-3560(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.5.1

Cat-3560(config)#aaa new-model

Cat-3560(config)#aaa authentication dot1x default group radius

!--- Method list should be default. Otherwise dot1x does not work.

Cat-3560(config)#aaa authorization network default group radius

!--- You need authorization for dynamic VLAN assignment to work with RADIUS.

Cat-3560(config)#radius-server host 172.16.2.201 key CisCo123

!--- The key must match the key used on the RADIUS server.

Cat-3560(config)#dot1x system-auth-control

!--- Globally enables 802.1x.

Cat-3560(config)#interface range fastEthernet 0/1 - 4

Cat-3560(config-if-range)#no shut

Cat-3560(config-if-range)#^Z

Cat-3560#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gi0/1

Gi0/2

2    SERVER                           active    Fa0/24

3    VOICE                            active    Fa0/1, Fa0/4

4    MARKETING                        active

5    SALES                            active

6    GUEST_and_AUTHFAIL               active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

註：使用Command Lookup Tool(僅限註冊客戶)可獲取本節中使用的命令的詳細資訊。

設定RADIUS伺服器

RADIUS伺服器配置了靜態IP地址172.16.2.201/24。要為AAA客戶端配置RADIUS伺服器，請完成以下步驟：

1. 在ACS管理視窗中按一下Network Configuration以配置AAA客戶端。

2. 按一下AAA clients部分下的Add Entry。

3. 將AAA客戶端主機名、IP地址、共用金鑰和身份驗證型別配置為：

- AAA客戶端主機名=交換機主機名(Cat-3560)。

- AAA客戶端IP地址=交換機的管理介面IP地址(172.16.2.1)。

- 共用金鑰=交換機上配置的RADIUS金鑰(CisCo123)。

注意：為了正確操作，AAA客戶端和ACS上的共用金鑰必須相同。金鑰區分大小寫。

- 使用= RADIUS(Cisco IOS/PIX 6.0)進行身份驗證。

注意：Cisco Attribute-Value(AV)pair attribute在該選項下可用。

4. 按一下「Submit + Apply」以使這些變更生效，如下例所示：

組設定

請參閱下表以設定RADIUS伺服器進行驗證。

裝置

部門

群組

使用者

密碼

VLAN

DHCP池

M-1

市場行銷

市場行銷

市場經理

Cisco

市場行銷

市場行銷

M-2

市場行銷

市場行銷

市場員工

MScisco

市場行銷

市場行銷

S-2

銷售

銷售

銷售經理

SMcisco

銷售

銷售

S-1

銷售

銷售

銷售人員

思科

銷售

銷售

P-1

市場行銷

IP電話

CP-7970G-SEP001759E7492C

P1cisco

語音

IP電話

P-2

銷售

IP電話

CP-7961G-SEP001A2F80381F

P2cisco

語音

IP電話

為連線到VLAN 3（語音）、4（行銷）和5（銷售）的客戶端建立組。 這裡針對此目的建立了IP Phone、Marketing和Sales組。

注意：這是行銷和IP電話組的配置。對於Sales組配置，請完成Marketing組的步驟。

1. 要建立組，請選擇組設定並重新命名預設組名稱。

2. 若要配置組，請從清單中選擇該組，然後按一下Edit Settings

3. 將客戶端IP地址分配定義為由AAA客戶端池分配。輸入在交換機上為此組客戶端配置的IP地址池的名稱。

注意：僅當此使用者要通過AAA客戶端上配置的IP地址池分配IP地址時，才選擇此選項，並在框中鍵入AAA客戶端IP地址池名稱。

注意：僅對於IP Phones組配置，請跳過下一步（步驟4）並轉到步驟5。

4. 定義Internet工程任務組(IETF)屬性64、65和81，然後按一下提交+重新啟動。

確保將值的標籤設定為1，如以下示例所示。Catalyst將忽略除1以外的任何標籤。為了將使用者分配到特定的VLAN，還必須使用對應的VLAN name或VLAN 編號定義屬性81。

注意：如果使用VLAN name，則應該與交換器中設定的名稱完全相同。

附註：  請參閱RFC 2868:適用於通道通訊協定支援的RADIUS屬性 ，以瞭解更多有關這些IETF屬性的資訊。

注意：在ACS伺服器的初始配置中，IETF RADIUS屬性可能無法顯示在使用者設置中。要在使用者配置螢幕中啟用IETF屬性，請選擇Interface configuration > RADIUS(IETF)。 然後，在「使用者」和「組」列中檢查屬性64、65和81。

注意：如果未定義IETF屬性81，並且埠是處於訪問模式的交換機埠，則客戶端將被分配到埠的訪問VLAN。如果您已為動態VLAN分配定義了屬性81，並且該埠是處於接入模式的交換機埠，則需要在交換機上發出aaa authorization network default group radius命令。此命令將連線埠指定給RADIUS伺服器提供的VLAN。否則，802.1x會在使用者驗證之後將連線埠移至AUTHORIZED狀態；但埠仍位於埠的預設VLAN中，連線可能會失敗。

注意：下一步僅適用於IP電話組。

5. 設定RADIUS伺服器以傳送思科屬性值(AV)配對屬性來授權語音裝置。否則交換器會將語音裝置視為資料裝置。使用device-traffic-class=voice的值定義Cisco屬性值(AV)配對屬性，然後點選提交+重新啟動。

使用者設定

完成這些步驟，以便新增和配置使用者。

1. 要新增和配置使用者，請選擇User Setup。輸入使用者名稱，然後按一下「Add/Edit」

2. 定義使用者的使用者名稱、密碼和組。

3. IP電話使用其裝置ID作為使用者名稱，並使用共用金鑰作為身份驗證的密碼。RADIUS伺服器上的這些值應相符。對於IP電話，P-1和P-2建立與裝置ID相同的使用者名稱，建立與配置的共用金鑰相同的密碼。有關IP電話上的裝置ID和共用金鑰的詳細資訊，請參閱配置IP電話以使用802.1x身份驗證部分。

將PC客戶端配置為使用802.1x身份驗證

此範例特定於Microsoft Windows XP Extensible Authentication Protocol(EAP)over LAN(EAPOL)使用者端：

1. 選擇Start > Control Panel > Network Connections，然後按一下右鍵Local Area Connection並選擇Properties。

2. 在「General」頁籤下連線時，選中Show icon in notification area。

3. 在Authentication頁籤下，選中Enable IEEE 802.1x authentication for this network。

4. 將EAP型別設定為MD5-Challenge，如以下示例所示：

完成這些步驟，將客戶端配置為從DHCP伺服器獲取IP地址。

1. 選擇Start > Control Panel > Network Connections，然後按一下右鍵Local Area Connection並選擇Properties。

2. 在General頁籤下，按一下Internet Protocol(TCP/IP)，然後按一下Properties。

3. 選擇Obtain an IP address automatically。

將IP電話配置為使用802.1x身份驗證

完成這些步驟，配置IP電話進行802.1x身份驗證。

1. 按Settings按鈕以訪問802.1X Authentication設定，然後選擇Security Configuration > 802.1X Authentication > Device Authentication。

2. 將Device Authentication選項設定為Enabled。

3. 按Save軟鍵。

4. 選擇802.1X Authentication > EAP-MD5 > Shared Secret，以在電話上設定密碼。

5. 輸入共用金鑰，然後按儲存。

注意：密碼必須介於6到32個字元之間，由數字或字母的任意組合組成。如果滿足此條件，則顯示消息，並且不儲存密碼。

注意：如果在電話上禁用802.1X身份驗證或執行出廠重置，則會刪除以前配置的MD5共用金鑰。

注意：無法配置其他選項，即裝置ID和領域。裝置ID用作802.1x身份驗證的使用者名稱。這是電話型號和唯一MAC地址的衍生物，以以下格式顯示：CP-<model>-SEP-<MAC>。例如，CP-7970G-SEP001759E7492C。有關詳細資訊，請參閱802.1X身份驗證設定。

完成這些步驟，配置IP電話以從DHCP伺服器獲取IP地址。

1. 按Settings按鈕以訪問Network Configuration設定，然後選擇Network Configuration。

2. 解鎖網路配置選項。要解鎖，請按**#。

附註：  不要按**#解鎖選項，然後立即再次按**#鎖定選項。電話將此序列解釋為**#***，這將重置電話。若要在解鎖選項後將其鎖定，請至少等待10秒鐘，然後再按**#。

3. 滾動到DHCP Enabled選項，然後按Yes軟鍵啟用DHCP。

4. 按Save軟鍵。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

PC客戶端

如果配置已正確完成，PC客戶端將顯示彈出提示以輸入使用者名稱和密碼。

1. 按一下提示，此示例顯示：

將顯示使用者名稱和密碼輸入視窗。

注意：MDA不會強制裝置身份驗證的順序。但是，為了獲得最佳效果，思科建議在啟用MDA的連線埠上使用資料裝置之前，先對語音裝置進行驗證。

2. 輸入使用者名稱和密碼。

3. 如果未顯示錯誤訊息，請透過常見方法(例如透過存取網路資源和ping)驗證連線。

注意：如果出現此錯誤，請驗證使用者名稱和密碼是否正確：

IP電話

通過IP電話中的802.1X Authentication Status選單可以監控身份驗證狀態。

1. 按Settings按鈕以訪問802.1X Authentication Real-Time Stats，然後選擇Security Configuration > 802.1X Authentication Status。

2. Transaction Status應為Authenticated。如需詳細資訊，請參閱802.1X驗證即時狀態。

注意：還可以通過Settings > Status > Status Messages驗證身份驗證狀態。

第3層交換機

如果密碼和使用者名稱正確，請驗證交換機上的802.1x埠狀態。

1. 尋找表示AUTHORIZED的連線埠狀態。

Cat-3560#show dot1x all summary

Interface       PAE     Client          Status

--------------------------------------------------------

Fa0/1           AUTH    0016.3633.339c  AUTHORIZED

0017.59e7.492c  AUTHORIZED

Fa0/2           AUTH    0014.5e94.5f99  AUTHORIZED

Fa0/3           AUTH    0011.858D.9AF9  AUTHORIZED

Fa0/4           AUTH    0016.6F3C.A342  AUTHORIZED

001a.2f80.381f  AUTHORIZED

Cat-3560#show dot1x interface fastEthernet 0/1 details

Dot1x Info for FastEthernet0/1

-----------------------------------

PAE                       = AUTHENTICATOR

PortControl               = AUTO

ControlDirection          = Both

HostMode                  = MULTI_DOMAIN

ReAuthentication          = Enabled

QuietPeriod               = 10

ServerTimeout             = 30

SuppTimeout               = 30

ReAuthPeriod              = 60 (Locally configured)

ReAuthMax                 = 2

MaxReq                    = 2

TxPeriod                  = 30

RateLimitPeriod           = 0

Auth-Fail-Vlan            = 6

Auth-Fail-Max-attempts    = 2

Guest-Vlan                = 6

Dot1x Authenticator Client List

-------------------------------

Domain                    = DATA

Supplicant                = 0016.3633.339c

Auth SM State         = AUTHENTICATED

Auth BEND SM State    = IDLE

Port Status               = AUTHORIZED

ReAuthPeriod              = 60

ReAuthAction              = Reauthenticate

TimeToNextReauth          = 29

Authentication Method     = Dot1x

Authorized By             = Authentication Server

Vlan Policy               = 4

Domain                    = VOICE

Supplicant                = 0017.59e7.492c

Auth SM State         = AUTHENTICATED

Auth BEND SM State    = IDLE

Port Status               = AUTHORIZED

ReAuthPeriod              = 60

ReAuthAction              = Reauthenticate

TimeToNextReauth          = 15

Authentication Method     = Dot1x

Authorized By             = Authentication Server

驗證成功後確認VLAN狀態。

Cat-3560#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gi0/1

Gi0/2

2    SERVER                           active    Fa0/24

3    VOICE                            active    Fa0/1, Fa0/4

4    MARKETING                        active    Fa0/1, Fa0/2

5    SALES                            active    Fa0/3, Fa0/4

6    GUEST_and_AUTHFAIL               active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

!--- Output suppressed.

2. 身份驗證成功後驗證DHCP繫結狀態。

Router#show ip dhcp binding

IP address       Hardware address        Lease expiration        Type

172.16.3.2       0100.1759.e749.2c       Aug 24 2007 06:35 AM    Automatic

172.16.3.3       0100.1a2f.8038.1f       Aug 24 2007 06:43 AM    Automatic

172.16.4.2       0100.1636.3333.9c       Aug 24 2007 06:50 AM    Automatic

172.16.4.3       0100.145e.945f.99       Aug 24 2007 08:17 AM    Automatic

172.16.5.2       0100.166F.3CA3.42       Aug 24 2007 08:23 AM    Automatic

172.16.5.3       0100.1185.8D9A.F9       Aug 24 2007 08:51 AM    Automatic

輸出直譯器工具(僅供已註冊客戶使用)(OIT)支援某些show命令。使用OIT檢視show指令輸出的分析。

疑難排解

IP電話身份驗證失敗

如果802.1x身份驗證失敗，IP電話狀態顯示配置IP或註冊。完成以下步驟即可解決此問題：

- 確認IP電話上已啟用802.1x。

- 確認已在驗證(RADIUS)伺服器上輸入裝置ID作為使用者名稱。

- 確認已在IP電話上配置共用金鑰。

- 如果配置了共用金鑰，請驗證您在身份驗證伺服器上輸入的共用金鑰是否相同。

- 確認您已正確配置其他所需裝置，例如交換機和身份驗證伺服器。

相關資訊

- 配置IEEE 802.1x基於埠的身份驗證

- 將IP電話配置為使用802.1x身份驗證

- 在Cisco Catalyst交換機環境中部署適用於Windows NT/2000伺服器的Cisco Secure ACS的准則

- RFC 2868:適用於通道通訊協定支援的RADIUS屬性

- 運行Cisco IOS軟體的Catalyst 6500/6000的IEEE 802.1x身份驗證示例

- 運行CatOS軟體的Catalyst 6500/6000的IEEE 802.1x身份驗證配置示例

- LAN 產品支援頁面

- LAN 交換支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems