目錄

- 觀察到系統報告，可能重新啟動進程

- ICSeverity

- 影響

- 說明

- 系統日誌消息

- MessageSample

- 產品系列

- Regex

- 建議

- 指令

觀察到系統報告，可能重新啟動進程

ICSeverity

3 — 錯誤

影響

持續重新載入裝置將影響裝置效能，並可能導致崩潰。

說明

此消息表示進程管理器已生成系統報告，當觀察到崩潰、進程因重複失敗或記憶體問題重新啟動過多時可能會發生這種情況。

系統日誌消息

PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION

MessageSample

Nov 01 03:06:09 <> :  %PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION: Rx/x: pvp: System report core/RP_x-system-report_xxxxx-xxxxx-Universal.tar.gz (size: xxxx KB) generated and System report info at core/RP_x-system-report_xxxxx-xxxxx-Universal-info.txt

產品系列

- Cisco Catalyst 9200 系列交換器

- Cisco Catalyst 9300 系列交換器

- Cisco Catalyst 9400 系列交換器

- Cisco Catalyst 9500 系列交換器

- Cisco Catalyst 9600 系列交換器

- Cisco ASR 1000系列聚合服務路由器

- Cisco Catalyst 3650 系列交換器

- Cisco Catalyst 3850 系列交換器

Regex

不適用

建議

當裝置生成系統報告時，通常會顯示此消息。1.收集此系統報告以進行進一步分析（將檔案傳輸到FTP/SFTP伺服器）。2.驗證是否不存在可能導致問題的電源中斷。3.如果在最近升級後出現這種情況，請嘗試回滾到以前的版本。4.檢查與正在使用的進程或IOS版本相關的已知錯誤或問題。5.考慮計畫的升級，將系統軟體更新為思科建議的最新穩定版本，因為軟體更新可以解決可能導致進程崩潰的已知錯誤：https://software.cisco.com/download/home

指令

#show version

#show logging

#show module

#show platform

#show environment all

#show inventory

#show boot system