目錄

簡介

網路時間損失影響PKI

ICSeverity

影響

說明

系統日誌消息

訊息範例

產品系列

Regex

建議

命令

簡介

本文檔介紹當裝置與網路時間協定(NTP)源失去連線時通常顯示的錯誤消息。

網路時間損失影響PKI

ICSeverity

0 -緊急

影響

依賴於PKI的服務丟失。

說明

當裝置與網路時間協定(NTP)源失去連線時，通常會顯示此錯誤消息。系統時鐘目前無效，這對於公開金鑰基礎架構(PKI)作業至關重要。Public Key Infrastructure嚴重依賴準確的計時來確定證書的有效性。如果系統時鐘未與權威時間源同步，則PKI功能無法正確運行。這可能會導致由於與PKI伺服器的時間不匹配而導致PKI證書被視為無效或過期。

要解決此問題，必須配置或更新裝置上的系統時鐘。這通常涉及使用可靠的NTP源重新建立連線，以確保系統時鐘準確可靠。一旦時鐘與權威時間源同步，就可以初始化PKI功能，並且證書驗證可以如預期繼續。

系統日誌消息

PKI-2-NON_AUTHORITATIVE_CLOCK

訊息範例

Jan  4 16:40:28 <> %PKI-2-NON_AUTHORITATIVE_CLOCK: PKI functions can not be initialized until an authoritative time source like NTP can be obtained. THIS IS A SAMPLE MESSAGE

產品系列

- Cisco Catalyst 9200 系列交換器

- Cisco Catalyst 9300 系列交換器

- Cisco Catalyst 9400 系列交換器

- Cisco Catalyst 9500 系列交換器

- Cisco Catalyst 9600 系列交換器

- Cisco 4000 系列整合服務路由器

Regex

不適用

建議

當NTP伺服器存在連線問題時，通常會出現此錯誤。

請按照列出的步驟嘗試修正此問題：

1. 此訊息可在啟動時看到，這是正常現象。當裝置啟動時，需要時間連線到NTP伺服器並同步。完成此操作後，檢查消息。

2. 如果在正常作業期間發現問題，請採取下列作業：

a.使用show ntp status命令驗證NTP status是否顯示為unsynchronized，Router#show ntp status Clock is unsynchronized，stratum 16，no reference clock <<< nominal freq is 250.0000 Hz，實際freq為250.000 Hz，precision為2**10 ntp uptime is 47585900 （1/100秒），解析度為4000參考時間為00000000.00000000 (00:000) GMT星期一1月1日1900)時鐘偏移量為0.0000毫秒，根延遲為0.00毫秒，根色散為7137.88毫秒，對等色散為0.00毫秒的環路濾波器狀態為「FSET」（從檔案設定漂移），漂移為0.000000000 s/s系統輪詢間隔為8，從未更新。

b.使用命令Router#ping嘗試ping ntp源/伺服器，以確認可達性沒有問題

c.驗證ntp源/伺服器是否正在正常運行，以及是否可從其他裝置訪問。

d.使用命令Router#show logging和Router#show ip route檢查動態路由協定是否存在任何問題或抖動。

e.驗證防火牆級別或本地ACL（訪問清單）是否打開或未阻止了埠UDP/123。

f.嘗試刪除並重新增加命令ntp server。

命令

#show version

#show ip interface

#show platform

#show logging

#show ip route

#show ntp status

#show clock

#show logging

#show ip route