目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景

CISCO-VTP-MIB

BRIDGE-MIB

MIB變數的詳細資訊 — 包括對象識別符號(OID)

使用SNMP檢索動態CAM資訊

逐步說明

驗證

相關資訊

簡介

本文說明如何使用簡單網路管理通訊協定(SNMP)收集Catalyst交換器的動態內容可定址記憶體(CAM)專案。

必要條件

需求

使用本檔案中的資訊之前，請確保符合以下必要條件：

- 瞭解如何通過SNMP從Catalyst交換機獲取VLAN。

- 瞭解如何使用SNMP社群字串索引。

- SNMP get和walk命令的一般用法。

採用元件

本檔案適用於執行支援BRIDGE-MIB的常規Catalyst OS或Catalyst IOS®的Catalyst交換器。本檔案中的資訊是根據以下軟體和硬體版本。

- 執行CatIOS 12.0(5)WC5a的Catalyst 3524XL

- 執行CatOS 6.3(3)的Catalyst 2948G

- NET-SNMP，網址為http://www.net-snmp.org/

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您在即時網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景

CISCO-VTP-MIB

為了訪問每個VLAN具有單獨例項的MIB，您必須首先瞭解如何使用community字符串索引。接下來，您需要瞭解在給定交換機上處於活動狀態的特定VLAN。通過CISCO-VTP-MIB，可以使用vtpVlanState 對象獲取交換機上的活動VLAN。之所以使用vtpVlanState對象，而不是vtpVlanName或其他對象，是因為您可以在一個操作中確定索引號並且VLAN運行正常。

以下示例提供了更多資訊。

BRIDGE-MIB

從RFC 1493 提取的BRIDGE-MIB中，可以使用dot1dTpFdbTable中的dot1dTpFdbAddress(該值等於3或learn)來確定交換機轉發表中的介質訪問控制(MAC)地址。此值儲存為網橋具有轉發和/或過濾資訊的單播MAC地址。這些MAC地址值本身意義不大，可以產生大量資料。因此，您需要對條目數進行計數並儲存該計數值，該計數值基於等於learned（值3）的dot1dTpFdbStatus(.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.3)。

注意：BRIDGE-MIB使用社群字串索引來訪問MIB的特定例項，如SNMP Community String Indexing中所述。

趨勢MAC地址資料對於跟蹤交換機動態獲知的CAM條目總數（MAC地址）非常重要。此監控有助於跟蹤網路的平坦度，尤其是當與每台交換機的虛擬LAN(VLAN)總數相關時。例如，如果在交換機上定義了一個VLAN，並且您看到了8,000個MAC地址，那麼您就知道有一個VLAN有8,000個MAC地址，這對於一個子網來說是非常廣泛的。

BRIDGE-MIB(RFC 1493)中的相關MIB對象為dot1dTpFdbStatus。此MIB提供MAC地址條目的狀態。

值定義如下：

- 其他(1):以下都不是。這包括某些其他MIB對象(不是dot1fTpFdbPort的相應例項，也不是dot1dStaticTable中的條目)用於確定是否以及如何轉發到對應例項dot1dTpFdbAddress的值的幀地址。

- 無效(2):此條目不再有效（例如，它已被獲取但此後已過期），但尚未從表中刷新。

- 學到的(3):已獲取並正在使用dot1dTpFdbPort的對應例項的值。

- 自我(4):dot1dTpFdbAddress的相應例項的值表示網橋的地址之一。dot1dTpFdbPort的相應例項指示網橋的哪些埠具有此地址。

- 管理(5):dot1dTpFdbAddress的相應例項的值也是dot1dStaticAddress的現有實例的值。

MIB變數的詳細資訊 — 包括對象識別符號(OID)

vtpVlanState OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER { operational(1),

suspended(2),

mtuTooBigForDevice(3),

mtuTooBigForTrunk(4) }

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION

"The state of this VLAN.

The state 'mtuTooBigForDevice' indicates that this device

cannot participate in this VLAN because the VLAN's MTU is

larger than the device can support.

The state 'mtuTooBigForTrunk' indicates that while this

VLAN's MTU is supported by this device, it is too large for

one or more of the device's trunk ports."

::= { vtpVlanEntry 2 }

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1

dot1dTpFdbAddress OBJECT-TYPE

-- FROM BRIDGE-MIB

-- TEXTUAL CONVENTION MacAddress

SYNTAX          OCTET STRING (6)

MAX-ACCESS      read-only

STATUS          Mandatory

DESCRIPTION    "A unicast MAC address for which the

bridge has forwarding and/or filtering information."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1)

dot1dBridge(17) dot1dTp(4) dot1dTpFdbTable(3) dot1dTpFdbEntry(1) 1 }

.1.3.6.1.2.1.17.4.3

dot1dTpFdbTable OBJECT-TYPE

-- FROM BRIDGE-MIB

DESCRIPTION    "A table that contains information about unicast

entries for which the bridge has forwarding and/or filtering information.

This information is used by the transparent bridging function in

determining how to propagate a received frame."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1) dot1dBridge(17)

dot1dTp(4) 3 }

.1.3.6.1.2.1.17.5.1

dot1dStaticTable OBJECT-TYPE

-- FROM BRIDGE-MIB

DESCRIPTION    "A table containing filtering information configured

into the bridge by (local or network) management specifying the set of ports

to which frames received from specific ports and containing specific destination

addresses are allowed to be forwarded.  The value of zero in this table as the

port number from which frames with a specific destination address are received,

is used to specify all ports for which there is no specific entry in this table

for that particular destination address.  Entries are valid for unicast and for

group/broadcast addresses."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1) dot1dBridge(17)

dot1dStatic(5) 1 }

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2

dot1dTpFdbPort OBJECT-TYPE

-- FROM BRIDGE-MIB

SYNTAX          Integer

MAX-ACCESS      read-only

STATUS          Mandatory

DESCRIPTION    "Either the value "0", or the port number of the port

on which a frame having a source address equal to the value of the corresponding

instance of dot1dTpFdbAddress has been seen.  A value of "0" indicates that the

port number has not been learned, but that the bridge does have some

forwarding/filtering information about this address (that is, in the StaticTable).

Implementors are encouraged to assign the port value to

this object whenever it is learned, even for addresses for which the corresponding

value of dot1dTpFdbStatus is not learned(3)."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1) dot1dBridge(17) dot1dTp(4)

dot1dTpFdbTable(3) dot1dTpFdbEntry(1) 2 }

使用SNMP檢索動態CAM資訊

逐步說明

按照以下步驟使用SNMP獲取動態CAM資訊。

1. 擷取VLAN。在vtpVlanState對象(.1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.3.1.1.2)上使用snmpwalk:

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public 14.32.6.17 vtpVlanState

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.2 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.6 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.7 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.8 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.11 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.12 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.14 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.18 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.19 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.20 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.21 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.41 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.42 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.43 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.44 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.100 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.101 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.123 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.401 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1002 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1003 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1004 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1005 = INTEGER: operational(1)

2. 對於每個VLAN，獲取MAC地址表(使用community string indexing)dot1dTpFdbAddress(.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1)。 在本例中，VLAN 2在表中不包含任何條目：

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public@1 14.32.6.17 dot1dTpFdbAddress

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.208.211.106.71.251 = Hex-STRING: 00 D0 D3 6A 47 FB

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public@2 14.32.6.17 dot1dTpFdbAddress

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public@6 14.32.6.17 dot1dTpFdbAddress

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.2.185.144.76.102 = Hex-STRING: 00 02 B9 90 4C 66

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.2.253.106.170.243 = Hex-STRING: 00 02 FD 6A AA F3

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.16.13.56.16.0 = Hex-STRING: 00 10 0D 38 10 00

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.96.84.144.248.0 = Hex-STRING: 00 60 54 90 F8 00

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.208.2.214.120.10 = Hex-STRING: 00 D0 02 D6 78 0A

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.208.211.54.162.60 = Hex-STRING: 00 D0 D3 36 A2 3C

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.224.30.159.10.210 = Hex-STRING: 00 E0 1E 9F 0A D2

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public@7 14.32.6.17 dot1dTpFdbAddress

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.16.13.161.24.32 = Hex-STRING: 00 10 0D A1 18 20

... and so forth for each VLAN discovered in the first step.

3. 對於每個VLAN，獲取網橋埠號dot1dTpFdbPort(.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2):

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public@1 14.32.6.17 dot1dTpFdbPort

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.208.211.106.71.251 = INTEGER: 113

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public@2 14.32.6.17 dot1dTpFdbPort

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public@6 14.32.6.17 dot1dTpFdbPort

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.2.185.144.76.102 = INTEGER: 113

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.2.253.106.170.243 = INTEGER: 113

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.6.83.198.64.173 = INTEGER: 113

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.16.13.56.16.0 = INTEGER: 113

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.96.84.144.248.0 = INTEGER: 113

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.208.2.214.120.10 = INTEGER: 113

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.208.211.54.162.60 = INTEGER: 113

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.224.30.159.10.210 = INTEGER: 65

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public@7 14.32.6.17 dot1dTpFdbPort

.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.16.13.161.24.32 = INTEGER: 113

... and so forth for each VLAN discovered in the first step.

4. 將網橋埠獲取到ifIndex(1.3.6.1.2.1.2.2.1.1)對映、dot1dBasePortIfIndex(.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2):

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public@1 14.32.6.17 dot1dBasePortIfIndex

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.68 = INTEGER: 12

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.69 = INTEGER: 13

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.70 = INTEGER: 14

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.71 = INTEGER: 15

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.72 = INTEGER: 16

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.74 = INTEGER: 18

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.76 = INTEGER: 20

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.77 = INTEGER: 21

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.78 = INTEGER: 22

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.79 = INTEGER: 23

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.80 = INTEGER: 24

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.81 = INTEGER: 25

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.82 = INTEGER: 26

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.83 = INTEGER: 27

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.84 = INTEGER: 28

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.85 = INTEGER: 29

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.86 = INTEGER: 30

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.87 = INTEGER: 31

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.88 = INTEGER: 32

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.89 = INTEGER: 33

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.90 = INTEGER: 34

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.91 = INTEGER: 35

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.92 = INTEGER: 36

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.93 = INTEGER: 37

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.94 = INTEGER: 38

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.95 = INTEGER: 39

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.96 = INTEGER: 40

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.98 = INTEGER: 42

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.99 = INTEGER: 43

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.100 = INTEGER: 44

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.101 = INTEGER: 45

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.102 = INTEGER: 46

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.103 = INTEGER: 47

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.104 = INTEGER: 48

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.105 = INTEGER: 49

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.106 = INTEGER: 50

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.107 = INTEGER: 51

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.108 = INTEGER: 52

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.109 = INTEGER: 53

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.110 = INTEGER: 54

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.111 = INTEGER: 55

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.112 = INTEGER: 56

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.113 = INTEGER: 57

.1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.114 = INTEGER: 58

... and so forth for each VLAN discovered in the first step.

5. 瀏覽ifName(.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1)，以便將步驟4中取得的ifIndex值與適當的埠名稱相關聯：

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -On -c public 14.32.6.17 ifName

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.1 = STRING: sc0

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.2 = STRING: sl0

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.3 = STRING: me1

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.4 = STRING: VLAN-1

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.5 = STRING: VLAN-1002

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.6 = STRING: VLAN-1004

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.7 = STRING: VLAN-1005

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.8 = STRING: VLAN-1003

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.9 = STRING: 2/1

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.10 = STRING: 2/2

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.11 = STRING: 2/3

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.12 = STRING: 2/4

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.13 = STRING: 2/5

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.14 = STRING: 2/6

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.15 = STRING: 2/7

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.16 = STRING: 2/8

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.17 = STRING: 2/9

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.18 = STRING: 2/10

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.19 = STRING: 2/11

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.20 = STRING: 2/12

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.21 = STRING: 2/13

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.22 = STRING: 2/14

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.23 = STRING: 2/15

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.24 = STRING: 2/16

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.25 = STRING: 2/17

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.26 = STRING: 2/18

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.27 = STRING: 2/19

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.28 = STRING: 2/20

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.29 = STRING: 2/21

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.30 = STRING: 2/22

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.31 = STRING: 2/23

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.32 = STRING: 2/24

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.33 = STRING: 2/25

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.34 = STRING: 2/26

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.35 = STRING: 2/27

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.36 = STRING: 2/28

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.37 = STRING: 2/29

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.38 = STRING: 2/30

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.39 = STRING: 2/31

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.40 = STRING: 2/32

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.41 = STRING: 2/33

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.42 = STRING: 2/34

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.43 = STRING: 2/35

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.44 = STRING: 2/36

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.45 = STRING: 2/37

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.46 = STRING: 2/38

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.47 = STRING: 2/39

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.48 = STRING: 2/40

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.49 = STRING: 2/41

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.50 = STRING: 2/42

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.51 = STRING: 2/43

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.52 = STRING: 2/44

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.53 = STRING: 2/45

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.54 = STRING: 2/46

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.55 = STRING: 2/47

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.56 = STRING: 2/48

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.57 = STRING: 2/49

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.58 = STRING: 2/50

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.59 = STRING: VLAN-2

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.60 = STRING: VLAN-6

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.61 = STRING: VLAN-7

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.62 = STRING: VLAN-8

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.63 = STRING: VLAN-11

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.64 = STRING: VLAN-12

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.65 = STRING: VLAN-18

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.66 = STRING: VLAN-19

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.67 = STRING: VLAN-20

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.68 = STRING: VLAN-21

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.69 = STRING: VLAN-41

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.70 = STRING: VLAN-42

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.71 = STRING: VLAN-43

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.72 = STRING: VLAN-44

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.73 = STRING: VLAN-100

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.74 = STRING: VLAN-101

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.75 = STRING: VLAN-123

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.76 = STRING: VLAN-401

.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.77 = STRING: VLAN-14

現在可以使用獲得的連線埠資訊，例如：

- 步驟2中有一個MAC地址：.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1.0.208.211.106.71.251 =十六進位制字串：00 D0 D3 6A 47 FB

- 從步驟3:.1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2.0.208.211.106.71.251 =整數：113

這告訴您此MAC地址(00 D0 D3 6A 47 FB)來自網橋埠號113。

- 在步驟4中，網橋埠號113的ifIndex編號57 .1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2.113 = INTEGER:57

- 在步驟5中，ifIndex 57對應於埠2/49 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.57 = STRING:2/49

請將其與CatOS交換機的show cam dynamic命令輸出或CatIOS交換機的show mac命令輸出進行比較。您會看到1 00-d0-d3-6a-47-fb 2/49的匹配項[ALL]。

驗證

本節提供的資訊可用於確認您的組態是否正常運作。

1. Telnet至交換器。

2. 在命令列中，發出相應的命令：

- CatOS裝置：show cam dynamic

- CatIOS裝置：show mac

3. 將輸出與通過此處指定的過程獲得的結果進行比較。

nms-2948g> (enable) show cam dynamic

* = Static Entry. + = Permanent Entry. # = System Entry. R = Router Entry.

X = Port Security Entry $ = Dot1x Security Entry

VLAN  Dest MAC/Route Des    [CoS]  Destination Ports or VCs / [Protocol Type]

----  ------------------    -----  -------------------------------------------

1     00-d0-d3-6a-47-fb             2/49 [ALL]

6     00-02-b9-90-4c-66             2/49 [ALL]

6     00-02-fd-6a-aa-f3             2/49 [ALL]

6     00-10-0d-38-10-00             2/49 [ALL]

6     00-60-54-90-f8-00             2/49 [ALL]

6     00-c0-1d-99-00-dc             2/49 [ALL]

6     00-d0-02-d6-78-0a             2/49 [ALL]

6     00-d0-d3-36-a2-3c             2/49 [ALL]

6     00-e0-1e-9f-0a-d2             2/1 [ALL]

7     00-10-0d-a1-18-20             2/49 [ALL]

8     00-10-0d-38-10-00             2/49 [ALL]

8     00-10-0d-a1-18-c0             2/49 [ALL]

14    00-d0-d3-36-a2-3c             2/49 [ALL]

18    00-00-0c-07-ac-12             2/49 [ALL]

18    00-10-0d-38-10-00             2/49 [ALL]

18    00-d0-d3-36-a2-3c             2/49 [ALL]

19    00-d0-02-d6-78-0a             2/49 [ALL]

41    00-d0-d3-36-a2-3c             2/49 [ALL]

42    00-d0-d3-36-a2-3c             2/49 [ALL]

100   00-04-de-a9-18-00             2/49 [ALL]

100   00-10-0d-38-10-00             2/49 [ALL]

100   00-10-7b-d9-07-60             2/49 [ALL]

100   00-90-27-86-76-e2             2/49 [ALL]

100   00-d0-d3-36-a2-3c             2/49 [ALL]

100   00-e0-1e-68-33-c7             2/49 [ALL]

101   00-d0-d3-36-a2-3c             2/49 [ALL]

Total Matching CAM Entries Displayed  =26

nms-2948g> (enable)

相關資訊

- SNMP社群字串索引

- 技術支援 - Cisco Systems