目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

設定

網路圖表

組態

驗證

檢查OSPF資料庫

相關資訊

簡介

本文描述開放最短路徑優先(OSPF)如何將預設路由注入正常區域。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

本檔案將說明開放最短路徑優先(OSPF)如何將預設路由注入正常區域。注入正常區域的預設路由可由任何OSPF路由器發起。預設情況下，OSPF路由器不會生成到OSPF域的預設路由。要使OSPF生成預設路由，必須使用  default-information originate  指令。

將預設路由通告到正常區域有兩種方法。第一種方法是將0.0.0.0通告到OSPF域，前提是通告路由器已具有預設路由。第二種是無論通告路由器是否已經具有預設路由，都會通告0.0.0.0。新增關鍵字時可以完成第二種方法  always 到 default-information originate  指令。

設定

本節提供設定本檔案中提到功能的步驟。

網路圖表

本檔案會使用下圖中所示的網路設定。

網路圖表

組態

本檔案使用如下所示的組態：

- 路由器10.1.1.1

- 路由器10.2.2.2

路由器10.1.1.1

Current configuration:

hostname r10.1.1.1

!

interface Loopback0

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

!

interface Serial2/1/0

ip address 10.5.0.1 255.0.0.0

!

router ospf 2

network 10.5.0.0 0.255.255.255 area 1

!

end

路由器10.2.2.2

Current configuration:

hostname r10.2.2.2

!

interface Loopback0

ip address 10.2.2.2 255.0.0.0

!

interface Serial0/1/0

ip address 10.5.0.2 255.0.0.0

!

interface ATM1/0.20

ip address 10.6.0.2 255.0.0.0

!

router ospf 2

network 10.5.0.0 0.255.255.255 area 1

network 10.6.0.0 0.255.255.255 area 0

default-information originate

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.6.0.3

!

end

驗證

本節介紹如何驗證您的組態是否正常運作。

某些  show Cisco CLI Analyzer支援命令，允許您檢視  show 命令輸出。

注意：只有註冊的思科使用者才能訪問內部思科工具和資訊。

- show ip ospf database   - 顯示鏈路狀態通告(LSA)的清單並將它們鍵入到鏈路狀態資料庫中。此清單僅顯示LSA報頭中的資訊。

- show ip ospf database external  - 僅顯示有關外部LSA的資訊。

- show ip route  - 顯示路由表的當前狀態。

檢查OSPF資料庫

此輸出顯示給定此網路環境的OSPF資料庫外觀，以及  show ip ospf database 指令。

r10.2.2.2#show ip ospf database

OSPF Router with ID (10.2.2.2) (Process ID 2)

Router Link States (Area 0)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#          Checksum   Link count

10.2.2.2    10.2.2.2     600     0x80000001    0x9583          1

Summary Net Link States (Area 0)

Link ID    ADV Router   Age     Seq#          Checksum

10.5.0.0     10.2.2.2     600     0x80000001    0x8E61

Router Link States (Area 1)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#           Checksum   Link count

10.1.1.1    10.1.1.1     864     0x8000005E     0xD350         2

10.2.2.2    10.2.2.2     584     0x8000001E     0xF667         2

Summary Net Link States (Area 1)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#          Checksum

10.6.0.0    10.2.2.2     585     0x80000004    0xA87C

Type-5 AS External Link States

Link ID   ADV Router   Age     Seq#          Checksum    Tag

0.0.0.0    10.2.2.2     601     0x80000001    0xD0D8       0

由於路由器具有預設路由，因此路由器10.2.2.2建立的是鏈路ID為0.0.0.0的第5類LSA。這是  default-information originate  命令的OSPF配置。

r10.2.2.2#show ip ospf database external 0.0.0.0

OSPF Router with ID (10.2.2.2) (Process ID 2)

Type-5 AS External Link States

LS age: 650

Options: (No TOS-capability, DC)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 0.0.0.0 (External Network Number )

Advertising Router: 10.2.2.2

LS Seq Number: 80000001

Checksum: 0xD0D8

Length: 36

Network Mask: /0

Metric Type: 2 (Larger than any link state path)

TOS: 0

Metric: 1

Forward Address: 0.0.0.0

External Route Tag: 0

r10.2.2.2#show ip route 0.0.0.0

S* 10.0.0.0/0 [1/0] via 10.6.0.3, 00:28:00, ATM1/0.20

r10.1.1.1#show ip route ospf

O IA 10.6.0.0/8 [110/65] via 10.5.0.2, 00:00:18, Serial2/1/0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.5.0.2, 00:00:18, Serial2/1/0

您還可以將  always  關鍵字到  default-information originate  命令使路由器發起0.0.0.0型別5 LSA，即使路由器的路由表中沒有預設路由。

相關資訊

- OSPF資料庫說明指南

- IP路由支援

- 思科技術支援與下載